Copyright: © SiSoftware 1997-2003. Все права защищены.
Citation: SiSoftware Sandra Help File


SiSoftware Sandra Help
SiSoftware Sandra Помощь

Добро пожаловать в  SiSoftware Sandra, информационную и диагностическую утилиту.

Введение

• Введение

• Программный интерфейс Sandra

• Список модулей

• Советы (Оптимизация)

• Опции командной строки

• Права, Торговые марки & Лицензии

• Техническая поддержка и Варианты связи

• Список сокращений

Описание

• Прочти меня!

• Информация о программе

• Новинки

• Что такое Sandra?

• Системные требования

• Совместимость

• Вопросы и ответы (FAQ)

• Детали лицензии

• Обновление Sandra

Информация о покупке

• Покупка/Обновление Sandra

• Покупка дополнений


Foreword
Введение

В мире существуют десятки миллионов PC совместимых компьютеров, и все это из-за огромной популярности стандарта IBM PC. Предполагается, что все они  являются 100 % совместимыми. Однако, в настоящее время, поскольку IBM более не устанавливает стандарты, не имеется по-настоящему IBM совместимого компьютера; этот термин сегодня означает лишь наиболее популярную конфигурацию, то есть процессор, графическую плату, звуковую карту, принтер, и т.д., которая широко используется - следовательно, поддерживаемую большинством производителей программного обеспечения. Для полностью PC совместимого компьютера это могло бы означать, что если программа работает у кого-то (например. Microsoft) - то она должна работать и у вас.

Теперь о Windows! Windows принесла нам ключ ко всему этому - ваша программа работает на каждой машине, если вы придерживаетесь операционных запросов системы (API). (Другие операционные системы подобно Windows NT, OS/2, UNIX, Linux, и т.д. работают также или даже работали намного раньше Windows; я буду придерживаться системы Windows, так как  Sandra адаптирована для работы именно в этой среде) Так или иначе большинство современных программ работает в среде Windows и в среде DOS они работать не смогли бы.

С развитием программы Sandra, ситуация не сильно улучшилась... Да, стало проще определять системные характеристики (при условии установки правильных драйверов) но не всегда – в драйверах также содержатся ошибки и очень часто они предоставляют неточную информацию. В среде Windows все еще достаточно ошибок и дыр в защите, так или иначе, но большую часть процедуры обнаружения оборудования вам придется проводить вручную. Конечно, Windows более «умная» среда, нежели DOS, но и она частично использует его. В Windows 9X/Me DOS все еще необходим, например для виртуального и защищенного режима, ring 0 и ring 3, VxDs и других вещей. В среде Windows NT/2000/XP/2003 — другие проблемы… Ну вот еще остался Windows CE…

Так или иначе, скоро мы все выясним...

Удачи вам при использовании SiSoftware Sandra и мы надеемся, что вам понравиться в ней работать. Еще мы надеемся, что Sandra поможет вам лучше освоить свой компьютер и работать на нем более продуктивно.


Program Information
О программе

Самая последняя информация о SiSoftware Sandra, и оглавление документации.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Who is Sandra?
Что такое Sandra?

Узнайте что же такое Sandra и как она может быть полезна для вас.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Program Requirements
Требования программы

Узнайте о том что необходимо для запуска SiSoftware Sandra с максимальной производительностью и о том как получить наиболее полную отдачу.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


What's New
Новинки / Прочти меня

Самая свежая информация о Sandra и других утилитах (Файл Прочти меня).

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Questions & Answers
Вопросы и Ответы (FAQ)

Ответы на часто задаваемые вопросы, список ошибок и заплаток, и. т.д..

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Introduction
Введение

SiSoftware Sandra (The "System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant") (Системный Анализатор, Помощник по Диагностике и Созданию отчетов) — 32/64 битная информационная/диагностическая утилита для Windows. Она выдает большое количество информации (включая недокументированной) как и большинство коммерческих диагностических программ, обычно включаемых в пакеты утилит.

SiSoftware Sandra была разработана, для работы на 32/64 битных версиях Windows. Это 32/64 битное приложение позволяет использовать большинство усовершенствований операционной системы — особенно Windows Me, также работает на SMP/SMT Windows NT4/2000/XP/2003 и системах Windows CE/2003.

Несовместимые модули не появятся в списке, или будут автоматически отключены в зависимости от свойств системы. Поэтому, не все модули могут быть доступны на вашей системе.

Щелкните здесь для более подробной информации.


The Sandra Program Interface
Программный интерфейс Sandra

На этой картинке изображено то, что вы должны увидеть при запуски программы:

Как видите, SiSoftware Sandra выглядит подобно любому другому приложению Windows - никаких отличий. Если вы не узнаете большинство элементов, прочите руководство Windows.


Module List
Список модулей

Модули в SiSoftware Sandra разделены на четыре основных класса:

? Информационные Модули

? Модули Тестирования

? Модули Списков

? Модули Тестирования/Диагностики

Следующий специальный класс — Мастер интерфейс которого включает в себя все предыдущие классы:

? Мастерmod_wizard

Для более подробной информации смотрите:

? Советы (Оптимизация)

? Формат Файлов Рапорта


Information Modules
Информационные модули

? APM (Advanced Power Management — Расширенное Управление Питанием)

? ATA/ATAPI

? CMOS

? Устройства Связи

? Компьютер (CPU/Bus/BIOS/Chipset) (Процессор/Шина/BIOS/Чипсет)

? Источники Данных (ODBC)

? DirectX

? Драйвера DOS устройств

? Память DOS

? Диски

? Шрифты

? Игровые Контроллеры

? IP СетиHID_IPNETWORK

? Клавиатура

? Материнская Плата

? Устройства MCI (Мультимедиа)

? Модули

? Мышь

? Сеть

? OLE Сервера

? OpenGL

? PCI & AGP Шины & Устройства

? Порты (Серийный/Параллельный)

? Принтеры

? Процессы/Задачи

? Сервисы Удаленного Доступа

? SCSI

? Сервисы

? Звуковые Устройства (Звуковая Плата)

? Общая Системная Информация

? Видео Система

? Windows & DOS

? Память  Windows

? WinSock (Интернет)


Benchmarking Modules
Модули Тестирования

? CD-ROM/DVD Тест

? Арифметический Тест Процессора

? Мультимедийные Тест Процессора

? Тест Файловой Системы

? Тест Пропускной Способности Памяти

? Тест Кеша и Памяти

? Сеть/Тест Пропускной Способности Сети

? Видео Тест

• Тест соединения сInternet

• Тест пропускной способности канала в Internet

• Тест переносного диска (Flash)


Listing Modules
Модули Списков

? AutoExec.bat

? Autoexec.dos

? AutoExec.nt

? Boot.iniHID_LBOOTINI

? BootLog.txt

? Config.dos

? Config.ntHID_LNCONFIG

? Config.sys

? Control.ini

? DrWatsonHID_LDRWTLOG

? Установки Дампа Оборудования

? Список Переменных

? Лог Событий

? Типы ФайловHID_LFILETYPES

? Установленные Приложения

? Установленные Программы

? MsDos.sys

? NDisLog.txt

? NetLog.txt

? Protocol.ini

? Лог ScanDisk’а

? System.ini

? Win.iniHID_LWININI


Testing/Diagnostic Modules
Модули Тестирования/Диагностики

? Настройки Каналов DMA

? Установки Прерываний HID_TIRQ

? Установки Портов Ввода/Вывода

? Установки Диапазона Памяти

? Нумератор Plug & Play

? Использования Прерываний Программами в Защищенном Режиме

? Использования Прерываний Программами в Обычном Режиме


Wizard Modules
Мастер

? Мастер Добавление Модулей

? Мастер Глубинного Изучения Системы

? Мастер Общего Теста Производительности

? Мастер Подключения

? Мастер Создания Рапорта

? Мастер Увеличения Производительности

? Мастер Регистрации

? Мастер Веб-Обновления

Для более подробной информации смотрите

? Советы (Оптимизация)

? Формат Файлов Рапорта


Command Line Options
Консольные опции

SiSoftware Sandra поддерживает большое количество командных опций:

? Создание отчета в Консольном Режиме

Синтакс: sandra.exe /r <скрипт рапорта>

Щелкните здесь [image] для загрузки образца скрипта.

При нажатии F1 в каждом модуле можно выяснить соответствующий вариант консольной команды, также пробуйте Свойства Модуля.

? Загрузка и отображение модуля

Синтакс: sandra.exe /m <команда опции модуля>

Вы можете использовать это для создания ярлыков и т.п. Модуль загрузится только если он совместим с вашей системой.

Sandra также поддерживает и другие консольные команды. Однако они — только для внутреннего использования, и, следовательно, они неописаны. Не используйте их! Вы Вас предупредили ...


Copyright, Trademarks & License Information
Авторское право, Торговые марки и Лицензионная Информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это — очень краткий вариант полной лицензии и авторского права и показан только для информации. Смотрите раздел Детали Лицензии

SiSoftware Sandra™ is Защищена международными договорами об авторских правах © SiSoftware™ 1995-2003.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ.

Термин "Программное обеспечение" означает все файлы данного пакета и связанные с ним файлы, созданные “Автором”. Все другие файлы используются c разрешения и ведома их владельцев. "Автор" — владелец всех прав на “Программное обеспечение”

Программное обеспечение защищено в соответствии с законами об авторском праве и международными соглашениями. Автор — единственных официальный распространитель "Программного обеспечения" и всех прав на него.

SiSoftware™, SiSoftware Sandra™, SiSoftware SAW™, и логотип SiSoftware и логотип Sandra (синий алмаз, с белой “I” внутри) — товарные маки Catalin-Adrian Silasi и SiSoftware и может быть зарегистрирован в некоторых странах или находится на стадии регистрации. Все права сохранены. Не использовать без разрешения.

Все другие торговые марки подтверждены E. & O. E.


Technical Support & Points of Contact
Техническая поддержка и Варианты связи

Вы можете связаться с нами по одному из следующих адресов:

Почтовых адрес:	SiSoftware PO Box 17273 London SW5 0HB United Kingdom
Первичный E-Mail Продукта:	Sandra@sisoftware.co.uk!ExecFile(`mailto:Sandra@sisoftware.co.uk’, 0) Support@sisoftware.co.uk!ExecFile(`mailto:Support@sisoftware.co.uk’, 0)
Вторичный E-Mail Продукта:	Sandra@sisoftware.net!ExecFile(`mailto:Sandra@sisoftware.net’, 0) Support@sisoftware.net!ExecFile(`mailto:Support@sisoftware.net’, 0)
Первичный E-Mail Пользователей:	PostMaster@sisoftware.co.uk!ExecFile(`mailto:postmaster@sisoftware.co.uk’, 0) WebMaster@sisoftware.co.uk!ExecFile(`mailto:webmaster@sisoftware.co.uk’, 0)
Вторичный E-Mail Пользователей:	PostMaster@sisoftware.net!ExecFile(`mailto:postmaster@sisoftware.net’, 0) WebMaster@sisoftware.net!ExecFile(`mailto:webmaster@sisoftware.net’, 0)
Первичный Адрес Продукта:	Sandra http://www.sisoftware.co.uk/sandra/!ExecFile(`http://www.sisoftware.co.uk/sandra/’, 0)
Вторичный Адрес Продукта:	Sandra http://www.sisoftware.net/sandra/!ExecFile(`http://www.sisoftware.net/sandra/’, 0)

Очень важно:

? Прочтите Read Me! для получения самой последней информации.

? Subject письма должен начинаться с названия программы, т.е. Sandra, далее тип (Стандартный, Расширенный, Профессиональный, Корпоративный и т.п.) и версия (смотри Помощь - О Программе), например Sandra Стандартный Выпуск Версия 2003.X.0.0 : Программные ошибки. Иногда почта перенаправляется на другие почтовые ящики и может быть утеряна…

? Мы отвечаем почти на все послания и запросы. Если вы не получили ответ в течение некоторого времени — отправьте ваше письмо еще раз с точным адресом ответа (большое количество почтовых программ вставляет неправильный адрес из поля From!)

? При отправке сведений о проблеме с данной программой необходимо добавить отчет о своей системе (Используйте Мастер Создания Отчета)! Иначе мы не сможем помочь. Также вы поможете нам исправить некоторые недоработки программе. Это очень важно!

? Письма принимаются только на АНГЛИЙСКОМ языке. В противном случае пиши на альтернативные адреса поддержки.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Hardware & Software Compatibility Document
Совместимость Оборудования и Программного Обеспечения

Некоторое оборудование и программное обеспечение было проверено на совместимость с SiSoftware Sandra.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Read Me! Document
Прочти меня (Read me!)

Этот документ содержит самую последнюю информацию о SiSoftware Sandra, включая найденные ошибки, новинки, опции, совместимость и другую полезную информацию. Мы рекомендуем вам прочесть его.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


License Information Document
Лицензионная Информация

Для Стандартной версии SiSoftware Sandra:

? Щелкните здесь [image] для открытия Лицензии Конечного Пользователя в Сети.

? Щелкните здесь [image] для открытия Дистрибьюторской Лицензии в Сети.

Для Профессиональной версии SiSoftware Sandra:

? Щелкните здесь [image] для открытия Лицензии Конечного Пользователя в Сети.

? Вы не можете распространять эту версию ни при каких условиях!.


Ordering/Upgrading Information Document
Информация о Заказе/Обновлении

Это самый важный документ! В нем содержится информации о том как купить SiSoftware Sandra, купить добавочные лицензии или профессиональную версию.

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Order Cool Stuff
Покупка Добавок

Данная ссылка поможет вам заказать товары, так или иначе, посвященные SiSoftware Sandra, включая товары, усройства и т.п.!

Щелкните здесь [image] для открытия документа в Сети.


Add Module Wizard
Мастер Добавления Модуля

Этот мастер поможет вам добавить модули, если они еще не существуют или были удалены или не совместимы с вашей системой.

? Для того чтобы увидеть все модули проверьте установку “Все модули” (All Modules) в Дисплей классе (Display Class). Для изменения класса вывода информации (display class) выберите меню Вид (View), затем — Все Модули (All Modules).

? Выберите модули для добавления путем щелчка по модулю при нажатой клавише Shift

? You Вы можете выбрать индивидуальные модули путем щелчка по модулю при нажатой клавише Control

Ярлык Клавиши:	CTRL+A


СПИСОК СОВЕТОВ ПО ОПТИМИЗАЦИИ


List of Performance Tips
Список Советов по Оптимизации

Лучший способ получить подробную информацию относительно определенного совета — либо дважды щелкнуть по совету или, либо нажать Enter/Return, предварительно выделив совет. При этом появиться новое окно помощи с более подробной информацией об этой совете.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Предупреждение W1 – прочтите файл помощи (т.е. данный документ), (FAQ), и будьте уверены в своих действиях перед их началом.


Совет T2 - Этот совет только напоминает вам, что при двойном щелчке или нажатии Enter при выделенном названии совета вы получите более подробную информацию об этом совете.

Если вам недостаточно информации, приведенной в совете, смотрите (FAQ).


Предупреждение W3 - Никакие данные не были сгенерированы модулем, следовательно список модуля пуст. Некоторые параметры заблокированы, что может указывать на проблему. Удостоверитесь, вам необходимо ДЕРЖАТЬ эти опции выключенными. Рассмотрите возможность их включения, чтобы получить данные в данном модуле.


Предупреждение W4 – Все опции в модуле выключены, следовательно никакая информация сгенерирована не была. Если вам не нужен этот модуль — сотрите его; иначе — рассмотрите возможность включения некоторых опций в модуле для получения информации..


Совет T100 – Системы с большим объемом памяти (1 Гигабайт или более) должны использовать память типа Registered/Buffered, в особенности если установлено более 2 модулей на одном канале. Это улучшит качество сигнала, сокращая нагрузку на канал чипсета. В то время как эти модули дополнительно задерживают частоту системы из-за встроенных буферов (так CL2 становится CL3) стабильность возрастает. Серверные чипсеты с большим количеством слотов памяти требуют только память типа Registered.

Исправление: Если вы планируете, добавление памяти в свою систему, вам следует рассмотреть вариант замены ваших текущих модулей на Registered/Buffered. Помните, что вы не можете смешивать Unbuffered и Registered/Buffered модули памяти на одном канале, но если вам чип поддерживает несколько каналов, то это вы можете установить их на разных каналах.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T101 - Системы с большим объемом памяти (1 Гигабайт или более) должны  использовать память типа ECC/Parity (Память с коррекцией ошибок). Вероятность того, что вы получите «ошибку в 1 бит» возрастает пропорционально объему установленной памяти, иными словами, чем больше модуль, тем больше вероятность, что у вас будет ошибка в один или несколько битов. В то время как эти модули добавляют дополнительную задержку на частичных записях (например, меньше чем размер данных), увеличивая стабильность, четность должна быть заново пересчитана.

Исправление: Если вы планируете, добавление памяти в свою систему, вам следует рассмотреть вариант замены ваших текущих модулей на модули ECC/Parity. Учтите, что при использовании обычных модулей памяти и ECC/Parity система коррекции ошибок (ECC) будет выключена для всего объема памяти.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T102 – Вы используете ANSI версию Sandra. При использовании Windows NT/2000/XP/2003 мы рекомендуем вам перейти на Unicode версию, с «родным» кодом для этих платформ.

Исправление: Удалите Sandra; при переустановке выберите Unicode версию Sandra. Возможно, вам понадобится обновить вашу версию, если эта опция не доступна.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T103 – На серверах обычно устанавливается память типа ECC/Parity. Так как вероятность, при которой произойдет ошибка в один бит, увеличивается из-за большего, нежели у обычных рабочих станций или домашних компьютеров, времени функционирования возрастает и вероятность сбоя.

Исправление: If Если вы планируете, добавление памяти в свою систему, вам следует рассмотреть вариант замены ваших текущих модулей на модули ECC/Parity. Учтите, что при использовании обычных модулей памяти и ECC/Parity система коррекции ошибок (ECC) будет выключена для всего объема памяти.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T200 - SMBIOS/DMI (Управление Системой или Интерфейс Управления Рабочим Столом) не поддерживается. Операционная система может не полностью использовать ресурсы вашего оборудования.

Исправление: Попробуйте обновить микросхему (flash) BIOS, если это возможно. Также проверьте наличие обновленной BIOS программы у производителя вашей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T201 – Программа BIOS устарела, и не обновлялась более 3 лет.

Исправление: Попробуйте обновить микросхему (flash) BIOS, если это возможно. Также проверьте наличие обновленной BIOS программы у производителя вашей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T202 – Для оптимальной производительности системе Windows требуется процессор класса 586 или выше. Windows XP/2003 и следующие версии требуют процессор класса 686.

Исправление: Для получения оптимальной производительности вам необходимо обновить свою систему до 585 или 686 класса.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T203 – Вам требуется BIOS с поддержкой Plug & Play для использования самого последнего оборудования.

Исправление: Проверьте наличие обновленной BIOS программы у производителя вашей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W204 – Старые процессоры (например — 486) не поддерживают инструкции определения процессора.

Исправление: Если вы используете систему на основе 386 или 486 процессора — вам необходимо обновить ее как минимум до 585 класса. Некоторые ранние 586 системы также не поддерживают эти инструкции.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T205 – Почти все современные игры, мультимедиа программы и некоторые другие приложения будут работать быстрее на процессорах MMX. Обозначение MMX также говорит о том, что этот процессор был улучшен, при его использовании производительность увеличивается на10-20%.

Исправление: Вам необходимо обновить свой процессор до класса MMX. Если ваша материнская плата поддерживает MMX (двойное питание) тогда вы можете купить нормальный процессор, в противном случае вам понадобится OverDrive.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Ошибка E206 – Ваш процессор класса Pentium поврежден (неисправность в co-processor).

Исправление: Свяжитесь с Intel Corp для бесплатной замены процессора.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T207 - SMBIOS/DMI 2.3 совместимый BIOS позволит вашей операционной системе и специальным программам оптимизировать работу вашего оборудования.

Исправление: Попробуйте обновить микросхему (flash) BIOS, если это возможно. Также проверьте наличие обновленной BIOS программы у производителя вашей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T208 - Ваш BIOS не поддерживает Спецификацию Расширенных Дисков (Enhanced Disk Drive Specification). Возможно, вы не сможете использовать диски большого объема (4-8GB и большие).

Исправление: Попробуйте обновить микросхему (flash) BIOS, если это возможно. Также проверьте наличие обновленной BIOS программы у производителя вашей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T209 - Ваш BIOS не совместим со стандартом NEC PC98. Все Японские компьютеры, проданные с 1998 должны поддерживать этот стандарт.

Исправление: Простое обновление BIOS не поможет – ваше оборудование должно поддерживать некоторые новые спецификации. Это касается только Японских систем.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T210 – Ваша материнская плата поддерживает более быстрые процессоры, так что при замене процессора вам не придется менять материнскую плату. Хотя с материнской платой процессор будет работать быстрее из-за использования более нового чипсета.

Исправление:

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T211 - Ваш BIOS может быть обновлен (перепрошит) специальной программой. Это очень важная операция, так как она позволяет поддерживать более новое оборудование.

Исправление:

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T212 - Ваш BIOS может быть кеширован. Кеширование это технология, позволяющая скопировать содержимое BIOS из медленной EPROM или EEPROM в RAM (Оперативную Память). Это может увеличить производительность системы.

Исправление: Войдите в BIOS и  включите режим кэширования BIOS.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T213 - - Ваш BIOS не может быть обновлен (перепрошит). единственный выход  — это покупка новой микросхемы. Во всех современных компьютерах устанавливаются перепрашиваемые BIOS  микросхемы.

Исправление: Это невозможно исправить – но учтите это при покупке следующей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W214 - Ваш BIOS может быть перепрошит, но он стационарно закреплен на материнской плате. Это значит, что при его повреждении вы не сможете заменить саму микросхему BIOS. Это не значит, что вы не сможете произвести откат после неудачной прошивки, просто помните, что микросхему заменить нельзя. (Материнские платы Intel и других производителей, использующие AWARD BIOS, имеют такую возможность)

Исправление: Это невозможно исправить – но учтите это при покупке следующей материнской платы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W215 – Температура процессора слишком высока (т.е. выше рекомендованной). Это предупреждение появляется только если в вашей системе установлен температурный датчик процессора. В большинстве современных компьютеров он присутствует – но для полной уверенности — ознакомьтесь с документацией на компьютер.

Исправление: Немедленно отключите питание системы. Откройте корпус и убедитесь, что FAN (Cooler — система охлаждения процессора) корректно присоединен и работает. Убедитесь, что внутри корпуса хорошая вентиляция.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W216 – Сбой системы охлаждения процессора. Это сообщение появляется только если Фан оснащен датчиком оборотов, и правильно подключен к считывающему устройству на материнской плате.

Исправление: Немедленно отключите питание системы. Откройте корпус и убедитесь, что FAN (Cooler — система охлаждения процессора) корректно присоединен и работает. Убедитесь, что внутри корпуса хорошая вентиляция.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T217 – ECC (Система коррекции ошибок) не включена для кеша второго уровня (L2 cache). Современные процессоры поддерживают ECC L2 cache. Любые ошибки в Кеше будут найдены и исправлены (2 и 1 бит соответственно).

Исправление: Эта опция должна быть включена всегда для стабильной работы системы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T218 – Большинство новых игр и мультимедийных программ будут работать лучше и быстрее при использовании 3Dnow! или Enhanced 3DNow! CPUs. 3DNow! — мощная разработка на основе технологии MMX, хотя и устаревшая по отношению к SSE/SSE2.

Исправление: Вам необходим новый процессор с поддержкой 3DNow!. Если ваша материнская плата поддерживает изменение питания процессора, вы можете установить таковой. Сверьтесь с описанием.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T219 - Большинство новых игр и мультимедийных программ будут работать лучше и быстрее при использовании процессоров с поддержкой SIMD (SSE/SSE2). SSE мощная разработка на основе технологии MMX; SSE2 — самый современный пакет инструкций.

Исправление: Вам необходим новый процессор с поддержкой SSE/SSE2. Если ваша материнская плата поддерживает такие процессоры, то вам просто необходимо заменить последний. В противном случае вам также необходимо заменить и материнскую плату. Сверьтесь с описанием..

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W220 - Серийный номер процессора включен. Это уникальный идентификатор, используемый различными программами для различных целей (переводы, лицензии, и т.п.)

Исправление: Если вас не устраивает такой вариант, вы можете отключить его из BIOS. Для более подробной информации по отключению смотрите инструкцию к материнской плате. Также на сайте Intel есть программа, которая может помочь, даже если BIOS не поддерживает такой опции.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W221 - Серийный номер процессора выключен. Это уникальный идентификатор может потребоваться некоторым программам для запуска, в этом случае вам придется включит его.

Исправление: Включите поддержку в BIOS. Для более подробной информации смотрите инструкцию к материнской плате.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W222 - Ваш процессор (CPU) работает на большей мощности, нежели рассчитан (расчетная скорость), очень часто это называют разгоном (overcloking). Процессор может работать нестабильно или с ошибками. Также уменьшится его срок службы.

Исправление: Если вы не пользуетесь overcloking’ом то вам необходимо связаться с метом покупки вашего компьютера. Возможно ваш процессор перемаркирован. Для подтверждения этих сведений воспользуйтесь утилитой определения процессоров разработчика — AMD, Intel, Via и т.п.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W223 – Расчетная скорость вашего процессора может быть неточной. Для некоторых процессоров информация была получена из третьих источников и может не соответствовать действительности. Зачастую инженерные образцы процессоров не содержат подобной информации.

Исправление: Здесь нечего исправлять, просто забудьте про это.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет N224 - Информация SMBIOS/DMI может быть неточной. Это дословная информация и она не может быть проверена Sandra’ой. Хотя известные компании поставляют универсальную информацию, она может быть неточной. В связи с этой проблемой происходит больше всего контактов со службой поддержки, чем со всеми другими.

Исправление: Если информация не верна, попробуйте найти обновление BIOS (очистите DMI) или устраните эти неточности, используя утилиту DMICFG, поставляющуюся с материнской платой. Или же отключите модуль сообщений DMI/SMBIOS в меню Опции (Options).

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W225 – Ваш процессор является инженерным образцом (т.е. сам образец или его прототипы) и не предназначен для массового использования. Такие процессоры могут содержать ошибки или некорректно работать; показанная информация может быть неточна.

Исправление: Если вы купили таковой процессор, обратитесь к поставщику для обмена на нормальную версию.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W226 – Информация для не-BSP процессора (т.е. не загрузочного) может быть неточна на операционных системах, не имеющих мультипроцессорного ядра. В связи с этим Sandra не может обнаружить другие процессоры на этой операционной системе.

Исправление: Используйте программное обеспечение, предназначенное для мультипроцессорных систем.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W227 – Скорость системной шины процессора (CPU FSB) выше расчетной для данного процессора. Не смотря на то, что ваш процессор работает медленнее номинала, при разгоне процессорной шины вы разгоняете и буферы ввода/вывода самого процессора – знайте это.

Исправление: Понизьте частоту процессорной шины до номинала. Если результирующая скорость процессора ниже номинала, вы можете поднять ее с помощью коэффициента умножения.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W228 – Ваш процессор не предназначен для использования в мультипроцессорной системе. Хотя он и может так работать, но не будет поддерживать некоторых функций мультипроцессорной системы, различных timings и питания. Требования для процессоров, использующихся в MP более строгие, и, следовательно, в крайних случаях обычные процессоры могут работать неправильно.

Исправление: Проверьте тип вашего процессора, возможно, он не предназначен для использования в MP системах.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T229 - Проверка ECC не включена для кеша третьего уровня (L3 cache). Современные серверные процессоры имеют такую возможность. Любые ошибки в кеше могут быть найдены и устранены (2 и 1 бит соответственно)

Исправление: Для повышения стабильности системы эта опция должна быть всегда включена.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W230 – Процессоры в вашей MP системы не одинаковы. Таким образом, система будет работать по спецификациям самого слабого процессора. Свяжитесь с производителем для получения информации о совместимости различных процессоров.

Исправление: Попробуйте установить процессоры одинакового типа.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W231 - IOQD (Host Bus In-Order Queue Depth — Глубина Очереди Системной Шины ) крайне низка, скорее всего  1, т.е. очередь не используется. Это означает, что в вашей системе не используется конвейерная обработка данных. Это повышает скорость системной шины, что критично. Системы P6 (Pentium Pro, II, III, Celeron) системы имеют глубину IOQD равную 8, хотя системы P4 — 12. Большинство чипсетов поддерживают OQD равным 4 или более.

Исправление: Проверьте настройки BIOS, возможно они установлены в аварийный режим. Обнулите его на оптимизированные настройки.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T232 – Вы используете 32-битную версию Sandra на 64-битной IA64 системе. Возможно, вам следует перейти на 64-битную IA64 версию Sandra, предназначенную для вашей системы.

Исправление: Удалите Sandra; затем переустановите 64-bit IA64 Unicode версию Sandra. Возможно, вам понадобится более новая версия, если таковая доступна.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T233 - You Вы используете 32-битную версию Sandra на 64-битную AA64 системе. Возможно, вам следует перейти на AA64 версию Sandra, native for this system.

Исправление: Удалите Sandra; затем переустановите 64-bit AA64 Unicode версию Sandra. Возможно, вам понадобится более новая версия, если таковая доступна.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W234 – Вы используете Hyper-Threaded систему на операционной системе, которая либо не поддерживает HT или же не поддерживает общего количества логических процессоров. Итак, Hyper-Threading используется неправильно. Возможно, необходимо отключить HT.

Исправление: Убедитесь в том, что используете ядро с поддержкой Hyper-Threading или обновите свою систему (используйте Windows XP/2003 или более поздние версии). Учтите, что некоторое программное обеспечение имеет лицензионное ограничение на количество процессоров.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W235 – Питание ядра процессора (Vcore) ниже рекомендуемого минимума. Возможно, полученное значение неверно или неправильно определился тип процессора, проверьте, вероятно, оно занижено. If you’re under-clocking the processor you may have pushed too far.

Исправление: Если ваш BIOS поддерживает возможность установки Vcore, проверьте тип процессора и указанные настройки питания для него. Если это невозможно — проверьте, поддерживает ли материнская плата этот процессор.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W236 - Питание ядра процессора (Vcore) выше рекомендуемого минимума. Возможно, полученное значение неверно или неправильно определился тип процессора, проверьте, вероятно, оно завышено. Если вы разгоняете процессор, то зашли слишком далеко.

Исправление: Если ваш BIOS поддерживает возможность установки Vcore, проверьте тип процессора и указанные настройки питания для него. Если это невозможно — проверьте, поддерживает ли материнская плата этот процессор.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W237 – Текущая процессорная мощность превышает максимальную для данной модели. Проверьте настройки питания (Vcore), возможно вам необходимо установить более качественную систему охлаждения.

Исправление: Проверьте систему охлаждения, возможно, ее необходимо обновить. Убедитесь, что она соответствует типу процессора.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W238 – Тепловое сопротивление системы охлаждения ненормально высоко. Если тип процессора и его текущая температура определены правильно, проверьте систему охлаждения, с ней что-то не так. Вентилятор (Fan) мог отключиться или сломаться.

Исправление: Проверьте систему охлаждения, включая вентилятор(ы) и др. термо-материалы. Также проверьте, предназначена ли данная система охлаждения для данного процессора и работает ли он на номинальной мощности. Если вы разгоняли процессор, то вам требуется более мощная система охлаждения.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W239 - Тепловое сопротивление системы охлаждения выше рекомендованного для данного типа процессора. Производители рекомендуют различные системы охлаждения (или просто кулеры) для разных процессоров, что очень важно, т.к. современные процессоры могут выделять большое количество тепла (50W или даже более).

Исправление: Проверьте, правильно ли установлена система охлаждения. Проверьте тип термопласты, находящийся между процессором и кулером, возможно требуется использование высококачественного материала, например Artic Silver. Проверьте, поддерживает ли данный кулер ваш процессор и работает ли последний на номинальной мощности. Если вы разгоняли процессор, то вам требуется более мощная система охлаждения.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W300 - Использование настроек неизвестный монитор могут привести у некоторым несовместимостям или бликам на экране.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Дисплей\Настройки Дисплея\Настройки (Control Panel\Display\Display Properties\Settings), и щелкните на Расширенные Настройки\Монитор (Advanced Properties\Monitor) и затем Изменить. Из списка выберите ваш монитор, или же совместимый с ним.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T301 – Для оптимального быстродействия 64/128-битные видеокарты требуют как минимум 4 мегабайта (4MB) видеопамяти. Если карта поддерживает 3D функции, то требуется как минимум 8/16MB памяти, также как и поддержка AGP шины.

Исправление: Сверьтесь с описанием вашей карты и проверьте, возможна ли установка добавочной памяти.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W302 - 16 цветовой режим (4-бита) может вызвать неисправности в системе.

Исправление: Переключитесь, как минимум, на режим поддержки 256 цветов.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W303 - При 24-битной глубине цвета используется только 3 байта. При 32-битной глубине цвета используются 4 байта (64-бита) и доступ к ним может быть произведен намного быстрее, также добавочное количество памяти значительно убыстряет работу.

Исправление: Если у вас достаточно видеопамяти (на 33% больше, чем для 24-битного режима) всегда используйте 32-битный режим.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W304 – Рабочий стол VGA (640x480) это абсолютный минимум, XGA (1024x768) нормален для 15” LCDs или 17” монитора. Нет смысла использовать что-нибудь меньшего размера. Самые продаваемые мониторы 19” а самые продаваемые ж/к мониторы (LCDs) — 17” и 18” соответственно.

Исправление: Используйте больший монитор или больший размер рабочего стола.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T305 – Новые видео драйвера, предназначены для 32/64-битной системы и работают быстрее старых 16-битных.

Исправление: Проверьте наличие нового драйвера, для вашей версии операционной системы.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T306 – Рекомендуется использовать новые Plug & Play / DDC совместимые видео драйвера, так как они исключают возможность ошибок в конфигурации/использовании общих ресурсов и оптимизируют работу устройства.

Исправление: Если ваша видеокарта и ваш монитор поддерживают стандарт PnP, то проверьте наличие новых драйверов или обновленного BIOS, совместимых со стандартом DDC.

В противном случае вам понадобится новый монитор и новый видео адаптер, совместимый с DDC.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W307 – Аппаратное ускорение видео изображения установлено не на полную мощность. Вы не должны понижать его если у вас нет проблем с видеоадаптером или его драйверами. Полно-скоростной режим оптимизации всегда гарантирует максимальную производительность.

Исправление: Перейдите в Управления\Дисплей\Настройки Дисплея\Настройки (Control Panel\Display\Display Properties\Setting) и щелкните на Расширенные Настройки\Монитор (Advanced Properties\Performance) и измените режим ускорения (Hardware Acceleration) на полный (Ful)l.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T308 – Ваша видеокарта не поддерживает интерфейс VESA. Большинство карт поддерживает, хотя этот интерфейс и не используется средой Windows по-умолчанию, но будет, если установлен видеодрайвер SVGA VESA.

Исправление: Если вы все еще используете DOS игры, то вам необходим TSR VESA BIOS или обновление видео BIOS.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T309 – Ваш видео BIOS не поддерживает последнего стандарта интерфейса VESA BIOS.

Исправление: Хотя это и не очень важно, но возможно, вам он понадобится, попробуйте найти обновленную версию BIOS для вашей видео карты.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T310 - Система DirectDraw не установлена. Все последние и будущие Windows игры и мультимедиа приложения используют DirectDraw, следовательно, вам необходимо установить его. Также некоторые видео плееры могут работать быстрее при поддержке DirectDraw.

Исправление: Установите последнюю версию DirectX для вашей системы.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T311 - Система Direct3D не установлена. Новые 3D игры для Windows и мультимедиа приложения используют Direct3D для 3D изображения на экран.

Исправление: Установите последнюю версию DirectX для вашей системы.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T312: Драйвер OpenGL не поддерживается оборудованием.

Исправление: Если у вас современная видео карта, то видео драйвер должен включать ICD/MCD для использования функций OpenGL. Это позволит вам запускать программы и игры, использующие OpenGL. Проверьте наличие нового OpenGL драйвера для вашей видео карты.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W313 – Хотя использование font smoothing создает более красивую картинку, но при этом значительно уменьшает общую производительность системы.

Исправление: Если изображение становится рваным – выключите опцию сглаживания шрифтов в Панель Управления\Дисплей\Настройки Дисплея\Plus! (Control Panel\Display\Display Properties\Plus!).

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W314 – Ваш видео BIOS устарел более чем на 3 года. Если ваш видеоадаптер поддерживает функцию обновления BIOS и существует доступное обновление — обновите его. Возможно, это устранит некоторые неисправности или увеличит производительность системы

Исправление: Если ваш видеоадаптер поддерживает функцию обновления BIOS и существует доступное обновление — обновите его.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T315 - 15-битная глубина цвета требует 15-бит , которая несомненно лучше 8-бит (1 байт), но хуже 16-битного режима (2 байта) Большинство видеоадаптеров используют 16-битный режим вместо 15-битного, так как он быстрее и увеличивает общее число цветов.

Исправление: В любом случае используйте 16-битный режим.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T316 - DPMS совместимый монитор может производить автоматическое отключение своего питания (если разрешено видеоадаптером), это помогает экономить электропитание также как, и сохраняет его жизнь. Все современные мониторы должны поддерживать стандарт DPMS.

Исправление: Это невозможно исправить – но помните об этом при покупке следующего монитора.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W317 – Ваш видеоадаптер не совместим со стандартом VGA. Некоторые режимы экрана DOS, некоторые игры или DOS приложения могут отображаться не совсем корректно.

Исправление:  Некоторым видеоадаптерам для удаления этой неисправности требуется обновление TSR или видео BIOS.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W318 – Вы используете максимальный режим, поддерживаемый монитором. Так как это лимит, изображение может терять фокус, быть нерезкой или нечеткой. Так же возможны помехи.

Исправление: Лучше всего уменьшить разрешение на один уровень вниз или купить новый монитор с поддержкой этого разрешения.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T319 - Обычно требуется частота обновления не менее 75Hz для полного устранения бликов и помех с экрана – все зависит от разрешения, яркости дисплея и от других его качеств. Если вы используете Ж/К монитор (LCD), то можете просто проигнорировать этот совет.

Исправление: Повысьте частоту обновления в Панель Управления\Дисплей\Свойства Дисплея\Настройки ( Control Panel\Display\Display Properties\Settings) и затем выберите Расширенные Возможности\Адаптер (Advanced Properties\Adapter). Выберите максимальную доступную частоту обновления.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W320 – Аппаратная прорисовка курсора должна быть включена, в противном случае возможны проблемы с его отображением. Отключение может вызвать мигание курсора.

Исправление: Откройте Панель Управления\Дисплей\Свойства Дисплея\Настройки (Control Panel\Display\Display Properties\Settings), и затем выберите Расширенные Возможности\Качество (Advanced Properties\Performance) и установите Аппаратное Ускорение (Hardware Acceleration) в режим Полного.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Предупреждение W321 - Поддержка LFB (Linear Frame Buffer — Линейного Кадрового Буфера) должна быть включена – в противном случае это может сказаться на производительности.

Исправление: Сверьтесь с описанием вашего видео адаптера на предмет поддержки LFB. Если видео адаптер поддерживает этот режим — убедитесь, что он включен, и что у вас установлены самые последние видео драйвера.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T322 – Всегда лучше (и безопаснее) использовать режим отключения монитора вместо хранителя экрана. Возможно, вам действительно надо сохранять экран!

Исправление: Откройте Панель Управления\Дисплей\Свойства Дисплея\Хранитель Экрана (Control Panel\Display\Display Properties\Screen Saver), установите Хранитель Экрана в положение нет (none) и задайте время отключения для монитора.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T323 – Использования Обоев Рабочего Стола снижает производительность системы и увеличивает общее время прорисовки экрана.

Исправление: Откройте Управления\Дисплей\Свойства Дисплея\Обои (Control Panel\Display\Display Properties\Background) и отключите их.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T324 – Текущий видео драйвер поставлялся вместе со средой Windows. Хотя он и стабилен, но новый драйвер производителя, как правило, значительно увеличивает скорость работы.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера у производителя.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T325 – Анимация в среде Windows animation снижает общее быстродействие системы.

Исправление: Выключите ее, используя специальную утилиту TweakUI из набора Microsoft’s PowerToys.

Для более подробной информации, смотрите (FAQ).


Совет T326 – Анимация курсоров достаточно забавна, но она требует оперативной памяти и процессорного времени. Для оптимальной производительности вам потребуется достаточно мощный компьютер и видеоадаптер.

Исправление: Их можно отключить в Панель Управления\Мышь\Указатели (Control Panel\Mouse\Pointers).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T327 – Хотя 24-битный или 32-битный цветовые режимы позволяют достичь наилучшего качества картинки в современных играх и мультимедиа программах, большинство карт работают в 32-битном режиме значительно медленнее, чем в 16-битном. Также 16-битный режим позволяет сохранить больше свободной памяти.

Исправление: Попробуйте перейти в 16-битный режим. В большинстве случает, качество не изменится.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T328 – Большее разрешение увеличивает рабочий стол и поднимает производительность. Используемое вами разрешение очень высоко, это может сказаться на цветовой гамме или частоте обновления экрана.

Исправление: Рассмотрите возможность качественного баланса между разрешением, цветовой гаммой и частотой обновления экрана.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T329 – Для качественного просмотра полноэкранных фильмов (MPEG, DVD) необходимо использовать 24/32-битую глубину цвета.

Исправление: Перейдите на 24 или 32-битный цветовой режим.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T330 – Использование маленьких значков неудобно из-за их маленького размера, но может освободить добавочное место на рабочем столе.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Дисплей\Plus! (Control Panel\Display\Plus!) и выключите режим использования Больших Значков (Use Large Icons).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T331 - Использование уменьшенных шрифтов неудобно из-за их маленького размера , но может освободить добавочное место на рабочем столе.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Дисплей\Установки (Control Panel\Display\Settings) и выберите использование Маленьких Шрифтов (Small Fonts) в меню Размер Шрифта (Font Size).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T332 – Современные мониторы совместимы со стандартом Plug & Play (VESA/DDC). Таким образом, Windows автоматически определяет их, подключает в систему и устанавливает частоту обновления экрана для них.

Исправление: Это невозможно исправить, если вам монитор не совместим со стандартом Plug & Play – просто купите новый. Если ваш монитор поддерживает стандарт PnP в отличие от видеокарты, то при следующей покупки последней убедитесь, что она совместима с PnP. Если оба устройства поддерживают PnP, убедитесь, что у вас установлены самые последние видео драйвера и видео BIOS. Если ваш монитор  подключен через кабель BNC, то вам необходим стандартный 15-штырковый  - PnP не поддерживается при использовании BNC.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W400 – Драйвера для вашего принтера были написаны для предыдущей версии Windows.

Исправление: Попробуйте найти обновленные драйвера у производителя.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T401 – Разрешение принтера непроизвольно низко для данного класса принтеров. Убедитесь, что вас это устраивает, так как при печати возможна значительная потеря качества.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере и выберите Свойства\Графика (Properties\Graphics), затем измените разрешение.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W402 - Разрешение принтера непроизвольно низко для данного класса принтеров. Убедитесь, что вас это устраивает, так как при печати возможна значительная потеря качества.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере и выберите Свойства\Графика (Properties\Graphics), затем выключите ражим Черновик (Draft).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T403 – Следует использовать формат EMF так как он обрабатывается быстрее и занимает меньше места. Используйте RAW только если ваш принтер (например факс) не может использовать EMF.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере и выберите Свойства\Дополнительно (Properties\Details), затем выберите Настройки Спула (Spool Settings) и установите EMF в Меню Выбора Формата (Spool Data Format)

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T404 – Хотя непосредственная печать и быстрее, ваш компьютер может работать нестабильно в процессе печати. Спулинг информации требует большего времени, но занимает меньше.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере и выберите Свойства\Дополнительно (Properties\Details), затем выберите Настройки Спула (Spool Settings), затем выберите Использовать Спул (Spool Print Jobs) и Автоматический Спулинг После первой страницы (Spool After the first page is spooled).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T405 – Если вы используете шрифты, встроенные в ваш принтер, то процесс печати будет значительно более быстрым, нежели при использовании загружаемых шрифтов, так как их необходимо загрузить и обработать.

Исправление: Изучите описание вашего принтера на предмет встроенных шрифтов. Если у вас установлена соответствующая плата расширения, убедитесь, что у вас установлены программные шрифты и, что Windows их использует. Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере и выберите Свойства\Шрифты (Properties\Fonts), затем в соответствующих полях введите необходимую информацию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T406 – вы используете слишком высокое разрешение. Несмотря на увеличившееся качество печати, скорость обработки информации значительно упала. Мы советуем вам оставить данное разрешение, только если оно вам действительно необходимо.

Исправление: Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере, затем выберите Свойства\Графика (Properties\Graphics), далее измените Разрешение.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T407 – Оптимизируя настройки драйвера PostScript, вы можете увеличить скорость и качество печати.

Исправление: Изучите описание вашего принтера. Перейдите в Панель Управления\Принтеры (Control Panel\Printers), щелкните правой кнопкой мыши на принтере, затем выберите Свойства (Properties).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T500 - Версия WinSock менее 2. В версию 2 вошло множество добавок, которые могут увеличить производительность системы.

Исправление: Установите все последние обновления для вашей системы.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T501 – Обычно протокол IPX/SPX используется службой Netware и другими локальными сетями.

Исправление: Если ваш компьютер не находится в сети (LAN — Local Area Network), то вам нужен только протокол TCP/IP, используемый для подключения к Интернету – протокол IPX/SPX ничем вам в этом не поможет. Даже если ваш компьютер находится в локальной сети (интрасети),  вам может, не понадобится IPX/SPX, так большинство сетей используют протокол NetBEUI. Откройте Панель Управления\Сеть\Настройка (Open Control Panel\Network\Configuration), щелкните на протоколе IPX/SPX и затем Удалить (Delete). Перезагрузите ваш компьютер.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W502 – Для запуска 16-битных Интернет приложений требуется 16-битный стек WinSock.

Исправление: Стек TCP/IP неправильно установлен. Откройте Панель Управления\Сеть\Настройка (Open Control Panel\Network\Configuration), щелкните на протоколе TCP/IP и затем Удалить (Delete). Далее нажмите Добавить (Add) и верните его назад. Перезагрузите ваш компьютер.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W503 – Некоторые Простые IP сервисы включены. Простые сервисы — Echo, Discard, Day Time, Quote of the Day. На большинстве UNIX подобных рабочих станций они включены по - умолчанию, хотя и не требуются.

Исправление: Удалите или отключите их.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W504 – Некоторые серверные IP сервисы включены. Это FTP, POP3, DNS, HTTP, Gopher, SMTP. Рабочим станциям они не нужны. На серверах они, как правило, требуются, но включайте их, только если они действительно нужны – так как это может повлиять на безопасность.

Исправление: Удалите или отключите их.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W700 – В современном компьютере обязательно должна быть звуковая карта, она требуется не только для игр.

Исправление: Купите звуковую карту или установите корректные драйвера для уже имеющейся.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W701 - Звуковые/Аудио драйвера требуются для правильной работы звуковой карты.

Исправление: Возможно, ваша карта поддерживает только MIDI, это означает, что некоторые драйвера установлены неправильно. Запустите мастер поиска нового оборудования (the Add New Hardware Wizard).

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W702 - Звуковые/Аудио для поддержки записи не установлены. Вы не сможете записывать звук, используя вашу звуковую карту. Все стандартные звуковые карты поддерживают возможность записи.

Исправление: Уточните этот аспект в описании вашей звуковой платы и попробуйте переустановить драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W703 – Драйвера ввода MIDI/музыкального порта не установлены. Вы не сможете использовать внешние музыкальные устройства, например музыкальные клавиатуры или синтезаторы.

Исправление: Уточните этот аспект в описании вашей звуковой платы и попробуйте переустановить драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W704 - Драйвера воспроизведения MIDI/музыки не установлены. Вы не можете воспроизводить музыку MIDI. В большинство карт встроен синтезатор.

Исправление: Уточните этот аспект в описании вашей звуковой платы и попробуйте переустановить драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W705 – Драйвера микшера не установлены. Все звуковые карты включают микшер. При не установленном микшере вы не сможете управлять громкостью и балансом вывода звука на колонки, возможно звука не будет вообще

Исправление: Уточните этот аспект в описании вашей звуковой платы и попробуйте переустановить драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W706 –Вспомогательные драйвера не установлены. Это означает, что некоторые каналы могут быть заглушены или вы не сможете управлять балансом громкости для них. Проверьте правильность установки драйверов.

Исправление: Уточните этот аспект в описании вашей звуковой платы и попробуйте переустановить драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T707 – Современные звуковые карты используют образцы звуков равные 16-бит, что позволяет достичь лучшего качества звучания.

Исправление: Хотя 8-битные звуковые карты все еще работают, вам необходимо обновить свою.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T708 – Современные звуковые карты поддерживают как минимум 2 канала (стерео). Но системы Стерео, 4, 5.1 и 7.1 дают более качественное звучание.

Исправление: Вам следует обновить свою звуковую карту.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T709 – Ваша звуковая карта не поддерживает высококачественные образцы звука, используемые для передачи музыки высокого класса музыки (CD). Качество вашего звукового оборудование ниже оптимального.

Исправление: Вам необходимо обновить свою звуковую карту.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W710 – Установлен старый драйвер для звуковой карты.

Исправление: Убедитесь, что он был написан именно для среды Windows и не является старым. Проверьте наличие обновленного драйвера для вашей звуковой карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T800 – Убедитесь, что Специальные Возможности (Accesibility Features) не были включены по ошибке. Если вы не используете их — отключите или удалите из системы.

Исправление: Откройте Панель Управления\Добавление/Удаление Программ\Компоненты Windows (Control Panel\Add/Remove Programs\Windows Setup) и удалите Специальные Возможности (Accessibility Options). В среде Windows 2000/XP/2003 вы не можете полностью удалить их, так что просто отключите.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T801 – Драйвер мыши для DOS слишком стар.

Исправление: Используйте драйвер мыши для DOS, поставляемый с Windows или самый свежий драйвер от производителя мыши. Удалите все драйвера мыши из config.sys или autoexec.bat.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W802 – Скорость двойного щелчка слишком низка – проверьте это!

Исправление: Откройте Панель Упраления\Мышь\Кнопки (Control Panel\Mouse\Buttons) и увеличьте скорость двойного щелчка.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T803 – Мышь с колесиком (например IntelliMouse) очень облегчит работу в Windows, особенно при навигации или использовании специальных приложений.

Исправление: Рассмотрите возможность покупки таковой, это облегчит вашу работу в Windows.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T804 – Вы используете мышь для серийного порта. На современных компьютерах установлена мышь стандарта PS/2 или USB. При использовании PS/2 или USB мыши вы можете освободить оба серийных порта для других устройств..

Исправление: Если ваша материнская плата имеет разъемы PS/2 или USB (уточните в описании), то имеет смысл купить таковую мышь. Учтите это при покупке следующего компьютера.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T900 - Убедитесь, что Специальные Возможности (Accesibility Features) не были включены по ошибке. Если вы не используете их — отключите или удалите из системы.

Исправление: Откройте Панель Управления\Добавление/Удаление Программ\Компоненты Windows (Control Panel\Add/Remove Programs\Windows Setup) и удалите Специальные Возможности (Accessibility Options). В среде Windows 2000/XP/2003 вы не можете полностью удалить их, так что просто отключите.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W901 – У вас установлена клавиатура нестандартного образца. Возможно, вы используете клавиатуру от ноутбука или у вас установлен неправильный драйвер.

Исправление: Откройте Панель Управления\Клавиатура\Основные (Control Panel\Keyboard\General) и проверьте наличие правильного драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T902 – Если вы живете вне приделов U. S. и используете оболочки\программы для среды DOS, то можете обнаружить, что некоторые символы отображаются неправильно, или не на своем месте. Обычно это означает, что система думает, что вы используете U. S. как тип своей клавиатуры, в то время как вы используете любую другую, например Британскую раскладку.

Исправление: Вам необходимо установить драйвер keyboard.sys и/или contry.sys. Изучите описание Windows 9X/Me для более подробной информации.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1100 – Обычно системам не нужно использование APM. Мониторам не нужен APM для отключения питания, эта процедура осуществляется системой VESA/PM видео адаптера.

Исправление: Если вы не используете его, то зайдите в BIOS\APM и выключите его. Если включена система ACPI — APM должен быть выключен.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1101 – Система APM пытается экономить энергию за счет производительности компьютера, если вам не нужно экономить энергию, то отключите APM для получения оптимального быстродействия своего PC.

Исправление: Если вы не используете его, то зайдите в BIOS\APM и выключите его. Если включена система ACPI — APM должен быть выключен.

Для более подробной информации (FAQ).


W1102 – При включенном замедлении работы процессора (CPU clock-slowdown) производительность значительно уменьшится.

Исправление: Если вам это не нужно, то зайдите в BIOS\APM и выключите его.

Для более подробной информации (FAQ).


W1103 – Батарея разряжена.

Исправление: Срочно зарядите батарею, пока не стало слишком поздно, и не забудьте сохранить всю свою работу.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1104 – Последняя версия APM имеет некоторые новые добавки.

Исправление: Проверьте наличие обновленного BIOS.

Для более подробной информации (FAQ).


W1105 – Время простоя диска может быть слишком мало. Основные производители рекомендуют  30-60 минут для рабочей станции или 10-30 минут для переносной системы. Малое значение простоя может значительно сократить срок службы жесткого диска, так как воздействие высоких температур пагубно влияет на жесткие диски.

Исправление: Откройте Панель Управления\Питание\Жесткие Диски\ Go to (Control Panel\Power\Disk Drives) и увеличьте время простоя жестких дисков.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1006 – Отключение питания дисков для рабочих станций не самая хорошая идея, так как они потребляют не много энергии. Обычно жесткие диски не отключают, так как это сохраняет их температура относительно постоянной и не требует тепловой перекалибровки.

Исправление: Откройте Панель Управления\Питание\Жесткие Диски\ Go to (Control Panel\Power\Disk Drives) и выберите режим питания От Сетиr.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1007 - Система ACPI (OnNow!) не поддерживается. ACPI может перевести компьютер в спящий режим или режим ожидания, в этих режимах система загружается почти мгновенно. Также эти режимы позволяю экономить питание системы.

Исправление: Проверьте наличие обновленного BIOS.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1200 – Как говорилось ранее, PCI версии 2.10 большее число возможностей, чем более ранние версии, но необходимо учесть, что новое PCI оборудование версии 2.120 может не работать на старых версиях PCI.

Исправление: Проверьте наличие обновленного BIOS. Хотя это поможет только если ваш чипсет поддерживает PCI 2.10.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1201 – Данное устройство — самой первой версии (revision). Это не означает, что в нем могут быть ошибки, хотя все новые устройства потенциально содержат ошибки. Просто учтите, что вы не застрахованы от проблем с этим устройством.

Исправление: Это невозможно исправить – просто учтите это при покупке будущего оборудования.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1202 – Bus mastering это способ передачи информации при управлении шиной. Это намного быстрее передачи информации маленькими частями, при условии перекачки достаточно большого количества информации.

Исправление: Это невозможно исправить – просто учтите это при покупке будущего оборудования.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1203 - Функция (VGA palette snooping) необходима только если у вы используете видео карту или карту видео-захвата для шины ISA для синхронизации цветов с картой. Вы должны выключить ее или это может заметно сказаться на производительности.

Исправление: Войдите в BIOS Setup\Settings и выключите ISA VGA palette snooping.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1204 - Это устройство слишком медленно. Хотя это не препятствует быстродействию шины, но может сказаться в будущем.

Исправление: Это невозможно исправить – просто учтите это при покупке будущего оборудования.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1205 – Устройства для шины AGP 2/3 или более поздней (или же AGP Pro) работают с большей производительностью.

Исправление: AGP 2 осуществляет передачу со скоростью 4x, «быструю запись» и другие функции для увеличения производительности. AGP 3 осуществляет передачу со скоростью 8x. Вы не можете обновить устройства AGP 1 до AGP 2/3 или более поздних! Учтите это при следующем обновлении системы.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение 1206 – Время ожидания устройства очень высоко - Чем выше время ожидания, тем большее количество данных устройство может передать за один раз. Устройство может занимать шины на слишком большой промежуток времени. Некоторые драйвера видеокарт устанавливают большую задержку для увеличения производительности. Проблемы в том, что другие устройства (особенно звуковые карты, сеть) не будут успевать осуществить передачу своей информации, что скажется на их производительности (например, звук начинает исчезать, идти рывками). Все устройства должны иметь задержку, равную 32, но высокопроизводительные устройства (например, видеокарты, диски, высокоскоростные сети) 64 и шина AGP до 128.

Исправление: Войдите в BIOS Setup\Settings\PCI & AGP Devices и уменьшите задержку PCI до 64 или 32. Также изучите инструкции к материнской плате и другому оборудованию.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение 1207 - Устройства AGP 2/3 могут быть несовместимы с материнскими платами стандарта AGP 1 и могут потребовать добавочных драйверов (например, минипорт AGP, видеодрайвера).

Исправление: Убедитесь, что у вас самая последняя версия системного и видео. Если вы используете Windows 95 с установленной заплаткой для AGP/USB, рассмотрите возможность обновления системы до Windows 98/Me или 2000/XP/2003. Если вы используете не чипсет Intel, то вам также необходимо скачать обновленные драйвера для вашего чипсета.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение 1208 – Видеокарта разделяет прерывание с другим устройством. В некоторых случаях это может вызвать сбои в работе. Желательно чтобы видеокарта имела свое собственное прерывание.

Исправление: Измените прерывание, назначенное видеокарте в BIOS Setup\Settings\PCI & AGP Devices или из Панель Управления\Система\Устройства (Control Panel\System\Devices). Если это не поможет, измените прерывание любого другого устройства (аналогичным способом) или вставьте это устройство в другой слот на материнской плате. Для списка прерываний и их соотношения со слотами смотрите описание своей материнской платы.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение 1209 – Видеокарте не присвоено прерывание. Все современным видеокартам прерывание требуется. Даже старые PCI карты работают значительно быстрее при использовании прерывании.

Исправление: Войдите в BIOS Setup\Settings\PCI & AGP Devices и установите Assign IRQ для видео карты в режим yes. Вы также можете установить использование First Video Adapter в положение AGP. Некоторые видеокарты должны быть настроены на использования прерывания установкой джампера или специальной утилитой.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1300 – Если вы являетесь владельцем данной копии Windows и этот компьютер установлен у вас дома, необходимо ввести в поле Компания адрес вашего дома или просто дом.

Исправление: Вам потребуется специальная утилита, например Winhacker, Tweaki или MoreControl.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1301 – Если вы являетесь владельцем данной копии Windows, в поле Имя необходимо ввести ваше полное имя.

Исправление: Вам потребуется специальная утилита, например Winhacker, Tweaki или MoreControl.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1302 – Если вы не используете драйвера реального режима DMA в DOS, то вы можете отключить double-buffering, тем самым оптимизируя работу системы.

Исправление: Вам потребуется специальная утилита, например Winhacker, Tweaki или MoreControl.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1303 – Если вы не используете сжатие жесткого диска, то советуем вам отключить DriveSpace или DoubleSpace, так как это ускорит работу системы и освободит оперативную память.

Исправление: Вам потребуется специальная утилита, например Winhacker, Tweaki или MoreControl.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1304 - Пакет Plus! включает в себя достаточно новых функций и утилит, так что мы советуем вам приобрести его. Хотя он требует больше ресурсов, но добавляет новые функции в среду Windows.

Исправление: Купите и установите пакет Plus! или Microsoft Internet Explorer 5 или последующий.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1305 - Windows уже достаточно долго работает на данном компьютере. Windows 9X/Me не так стабилен как Windows NT/2000/XP/2003 и, следовательно, производительность может снизится из-за неоптимизированной работы программ с памятью.

Исправление: Вам следует чаще перезагружать компьютер.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1306 – Файл конфигурации win.ini намного больше должного размера. Если вы устанавливали и затем удаляли множество программ или используете Windows в течение нескольких лет, то пришло время для его очистки.

Исправление: Используйте UnInstaller для неиспользуемых программ или откройте Панель Управления\Добавление/Удаление Программ (Control Panel\Add/Remove Programs) и удалите неиспользуемые приложения. Возможно, вам необходимо полностью удалить Windows и осуществлять чистую переустановку каждые 1-2 года.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1307 – Регистр значительно больше должно размера. Если вы устанавливали и затем удаляли множество программ или используете Windows в течение нескольких лет, то пришло время для его очистки.

Исправление: Используйте программу очистки реестра, например Microsoft RegClean или Norton WinDoctor.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1308 – Хотя эмблема Windows достаточно красива, вы не можете видеть загрузочные сообщения от системы, рассмотрите возможность ее отключения.

Исправление: Установите Microsoft Power Toys и откройте Панель Управления\TweakUI\Загрузка (Control Panel\TweakUI\Boot) и выключите Показывать Эмблему при загрузке (Display splash screen while booting).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1309 – Для увеличения размера рабочего стола вы можете установить режим автоматической минимизации, это особо актуально для маленьких мониторов. Этот режим очень удобен, хотя может помешать вам, если вы часто переключаетесь между приложениями.

Исправление: Щелкните правой кнопкой мышки на панели задач, выберите вкладку Свойства (Properties) и, затем, Авто Минимизация (Auto Hide).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1310 – Вы используете самую первую версию Windows 95.

Исправление: Патч для исходной версии Windows 95 (обновление OSR1 до 950a) находится на сайте Microsoft’s. Мы рекомендуем вам произвести эту операцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1311 – Вы используете Windows 95.

Исправление: Обновление до Windows 98/Me/XP не бесплатно, но для большинства людей приемлемо - особенно если у вас современный компьютер с современным оборудованием. Новые версии включают в себя все уже вышедшие заплатки для Windows 95 и поддерживают множество новых технологий, например AGP, USB, Firewire, и т.д.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1312 – Файл конфигурации system.ini значительно больше должного. Если вы устанавливали и затем удаляли множество программ или использовали Windows в течение нескольких лет, то пришло время.

Исправление: Используйте UnInstaller для неиспользуемых программ или откройте Панель Управления\Добавление/Удаление Программ (Control Panel\Add/Remove Programs) и удалите неиспользуемые приложения. Возможно, вам необходимо полностью удалить Windows и осуществлять чистую переустановку каждые 1-2 года.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1313 – Вы используете Windows 9X/Me.

Исправление: Обновление до Windows 2000/XP не бесплатно, но для большинства людей приемлемо - особенно если у вас современный компьютер с современным оборудованием это может повысить производительность и стабильность работы системы на 32/64-разрядном ядре NT.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1314 – Вы используете 32-битную версию Windows на 64-битной IA64 системе. Мы рекомендуем вам использовать 64-битную версию Windows, так как она наиболее оптимальна для вашей системы. Windows 2003 64-bit IA64 создана именно для работы на системах, аналогичной вашей, поэтому стабильность и производительность будут значительно выше чем в различных режимах совместимости.

Исправление: Вам необходимо обновить систему до Windows 2003 64-bit IA64.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1315 - Вы используете 32-битную версию Windows на 64-битной AA64 системе. Мы рекомендуем вам использовать 64-битную версию Windows, так как она наиболее оптимальна для вашей системы.. Windows 2003 64-bit AA64 создана именно для работы на системах, аналогичной вашей, поэтому стабильность и производительность будут значительно выше чем в различных режимах совместимости.

Исправление: Вам необходимо обновить систему до Windows 2003 64-bit AA 64.

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание N1316 – В данной версии Windows используется Система Активации Продукта (Product Activation Technology). Это означает, что вы будите, вынуждены оповещать вашего поставщика системы о любых обновления в конфигурации компьютера. Если вы не сделаете этого, то система может прекратить свою работу через определенный временной промежуток.

Исправление: Если вы не согласны с WPA, рассмотрите возможность использования более старой версии операционной системы и специальной лицензии, не включающей в себя WPA.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1317 - В данной версии Windows используется Система Активации Продукта (Product Activation Technology), и она еще не была активирована.

Исправление: Если вы не намерены вносить какие либо изменения в вашу систему в ближайшее время, то вам следует пройти процедуру активации. Если период ожидания активации истечет, то вы не сможете загрузить/войти в свою систему до прохождения процедуры активации.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет: T1400 – Для быстрого обмена информацией в среде Windows используя UART через COM порт, последний должен иметь расширенные внутренние буферы (например, 10-16+). Только тип 16550 или более поздний системы UARTs соответствует данным требования, а для высокоскоростных модемов вам понадобится UART 16550A.

Исправление: Попробуйте использовать внутренний модем или купите дополнительную карту серийных портов.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1600 – Данный процесс является либо 16-битным процессом для среды Windows 3.1 или же 32-битным для среды Windows NT 3.

Исправление: Проверьте наличие обновленной версии.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1601 – Данный процесс занимает слишком много памяти.

Исправление: Если у вас выполняется много подобных процессов, убедитесь, что у вас достаточно оперативной памяти. В противном случае это может сказаться на производительности системы.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1700 – Этот модуль является 16-битным процессом для среды Windows 3.1 или 32-битным для Windows NT 3.

Исправление: Проверьте наличие обновленной версии.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1800 – На данном диске осталось слишком мало свободного места. Программы, использующие swap-файлы, могут работать неправильно.

Исправление: Освободите добавочное место на диске.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1801 – Программы сжатия диска могут быть несовместимы с некоторыми другими программами и обычно значительно снижают производительность системы.

Исправление: Мы советуем вам купить новый жесткий диск, необходимого вам объема.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1802 – кластеры большого объема (16KB или больше) значительно увеличивают «потерянное» пространство на диске.

Исправление: Необходимо  заново разделить диск, создавая кластеры маленького размера  для файловых систем FAT32 (Windows 9X/Me) или NTFS (Windows NT/2000/XP/2003). Если у вас есть Partition Magic, то можете провести весь этот процесс непосредственно в Windows, FAT Converter возможно использовать в Windows 98/Me или Drive Manager для среды NT/2000/XP/2003.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1803 – Максимальный дисковый кеш слишком мал для того количества оперативной памяти, которое вы используете. Обычно он должен быть не менее ј размера оперативной памяти.

Исправление: Вычислите ј вашей оперативной памяти в килобайтах (например, 8192KB для 32MB). В system.ini найдите раздел [vcache] и добавьте MaxFileCache=8192 (т.е. высчитанное вами число). Перезагрузите Windows.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1804 - Минимальный дисковый кеш слишком большой для того количества оперативной памяти, которое вы используете. В системе необходимо задействовать swap файл, хотя это и сократит производительность. Обычно он не должен превышать ј от объема установленной оперативной памяти.

Исправление: Вычислите 1/8 вашей оперативной памяти в килобайтах (например 4096KB для 32MB или используйте 512KB). В system.ini найдите раздел [vcache] и добавьте MaxFileCache =512 (т.е. высчитанное вами число). Перезагрузите Windows.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1805 – У вас достаточно много памяти, изменение типа компьютера на сетевой сервер увеличит производительность, но потребует больше оперативной памяти – но для вас это не проблематично.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая система\Жесткий диск (Control Panel\System\Performance\File System\Hard Disk) и выберите Сетевой сервер (Network Server).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1806 – У вас установлено слишком мало памяти, изменения типа компьютера на  мобильный компьютер уменьшит загрузку памяти, и увеличит общую производительность системы.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая система\Жесткий диск (Control Panel\System\Performance\File System\Hard Disk) и выберите Мобильный Компьютер (Mobile Computer).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1807 – Размер буфера прямого чтения слишком мал для установленного объема оперативной памяти. Установите его на максимум для увеличения общей производительности.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая система\Жесткий диск (Control Panel\System\Performance\File System\Hard Disk) и установите Упреждение Чтения (Read-ahead) в режим Полное.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1808 - кластеры большого объема (16KB или больше) значительно увеличивают «потерянное» пространство на диске. Вам следует разбить диск на более маленькие части или использовать 32-битную систему FAT, например FAT32 (Windows 9X/Me) или NTFS (Windows NT/2000/XP/2003).

Исправление: Необходимо  заново разделить диск, создавая кластеры маленького размера  для файловых систем FAT32 (Windows 9X/Me) или NTFS (Windows NT/2000/XP/2003). Если у вас есть Partition Magic, то можете провести весь этот процесс непосредственно в Windows, FAT Converter возможно использовать в Windows 98/Me или Drive Manager для среды NT/2000/XP/2003.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1809 - Кеш CD-ROM слишком велик относительно объема вашей оперативной памяти. При его уменьшении общая производительность системы увеличится , хотя производительность CD-ROM упадет.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая Система\CD-ROM (Control Panel\System\Performance\File System\CD-ROM) и установите уровень кеша (Supplemental cache size) в режим малый (Small).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1810 – Рекомендуется использование 32/64-битного драйвера диска. При использовании 16-битного драйвера между ним и Windows могут возникнуть конфликты.

Исправление: Удалите старый драйвер из config.sys и разрешите Windows использовать свой драйвер. Если в наборе Windows такого драйвера нет, свяжитесь с производителем устройства для получения обновленного драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1811 – Включение опций «разрешения проблем» может привести к сбоям в системе. Не стоит изменять их без соответствующей причины.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая Система\Разрешение Проблем (Control Panel\System\Performance\File System\Troubleshooting) и выключите все возможные опции.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1812 – Размер Корзины слишком большой для оставшегося свободного пространства на диске.

Исправление: Советуем очистить ее – но прежде проверьте, не нужны ли вам какие-нибудь из удаленных файлов: вы не сможете восстановить их! Щелкните на ней правой кнопкой, выберите Свойства\Общие (Properties\Global) и передвиньте указатель занимаемого корзиной места на диске в меньшую сторону.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1813 – Для полной гарантии сохранности данных вы должны осуществлять проверку вашего диска как минимум раз в неделю. Настройте планировщик для выполнения этой операции в удобное вам время.

Исправление: Правый щелчок мышки на Мой Компьютер (My Computer), далее выберите Свойства\Инструменты (Properties\Tools) и щелкните на Проверить (Check Now).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1814 – Для наилучшей производительности диска необходимо проводить его дефрагментацию 1 раз в месяц.

Исправление: Правый щелчок мышки на Мой Компьютер (My Computer), далее выберите Свойства\Инструменты (Properties\Tools) и щелкните на Дефрагментировать Defragment Now.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1815 – У вас установлено достаточно памяти, измените тип компьютера на рабочая станция (desktop computer), это может увеличить производительность.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая Система\Жесткий Диск (Control Panel\System\Performance\File System\ Hard Disk), затем выберите режим Рабочая Станция (Desktop Computer).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1816 – Образец оптимизации CD-ROM установлен неверно. Обычно это может сказаться на скорости CD-ROM привода.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая Система\CD-ROM (Control Panel\System\Performance\File System\CD-ROM) и установите правильную скорость для вашего CD-ROM привода в разделе Оптимизации (Optimise access pattern).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1817 – Вам следует делать резервную копию вашей информации как минимум один раз в неделю. Вам следует составить график создания резервных копий на стример, CD-ROM, DAT, и т.п.

Исправление: Правый щелчок мышки на Мой Компьютер (My Computer), далее выберите Свойства\Инструменты (Properties\Tools) и щелкните на Создание Резервной Копии (Backup Now).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1818 - Вам следует проводить антивирусное сканирование как минимум один раз в неделю, даже если у вас установлен антивирусный монитор. Никогда не знаешь, как вирусы могут попасть на ваш компьютер, они могут быть и среди загруженных из Сети программ или среди других файлов.

Исправление: Если у вас установлена антивирусная программа (например, McAfee Virus Scan), щелкните правой кнопкой мыши на Мой Компьютер (My Computer) и выберите операцию сканирования (Scan).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1819 – Рекомендуется создавать аварийную копию диска еженедельно, это увеличит шансы предотвращения ошибок и повреждения информации

Исправление: щелкните правой кнопкой мыши на Мой Компьютер (My Computer), выберите Свойства\Norton (Properties\Norton), затем Image Now.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1820 – Ваши антивирусные файлы устарели. Их необходимо обновлять ежеквартально, желательно ежемесячно.

Исправление: Используйте Мастер Автоматического Обновления Norton (Norton On-Line Update Wizard).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1821 – Обычно всем дискам присваивают имена.

Исправление: Присвойте диску имя/метку.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1822 – Система передачи данных DMA для данного диска не включена. Проверьте поддерживает ли ваш диск стандарт DMA и включите его в Панель Управления (Control Panel) - Система. DMA самый быстрый способ передачи, так как центральный процессор ее не контролирует, что освобождает его для других процессов.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Управление Устройствами (Control Panel\System\Device Manager), выберите Жесткие Диски (Disk Drives) и щелкните дважды по интересующему. Выберите вкладку Настройки (Settings) и включите режим DMA.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1823 – Диски системы ATA дешевы и быстры, но SCSI диски и контроллеры к ним позволяют достичь большей производительности, как и совместимости. Используйте SCSI устройства, если это возможно.

Исправление: Это исправить не возможно – но помните лб этом при покупки следующий дисков. Пусть это будет SCSI.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1824 – На данном диске осталось слишком мало свободного места.

Исправление: Освободите место, путем очистки Корзины (Recycle Bin).

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1825 - На данном диске осталось слишком мало свободного места.

Исправление: Попробуйте использовать компрессию диска.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1826 - На данном диске осталось слишком мало свободного места.

Исправление: Освободите место, удалив неиспользуемые файлы и папки.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1827 – Настройки жесткого диска в BIOS могут быть неточными.

Исправление: Войдите в BIOS и проверьте настройки дисков.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1828 - Кеш CD-ROM слишком мал для установленного объема оперативной памяти. Для увеличения производительности CD-ROM его необходимо увеличить.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Файловая Система\CD-ROM (Control Panel\System\Performance\File System\CD-ROM) и установите размер кеша (Supplemental cache size) в положение Большой (Large).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1900 – Занята почти вся основная память. Вы не сможете запустить большие программы DOS.

Исправление: В комплект Windows входят 32/64-битные драйвера устройств, так что вы можете отключить старые драйвера TSR (Terminate and Stay Resident) для DOS. Для этого необходимо удалить ссылки на них из config.sys и autoexec.bat.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет W1901 – Менеджер памяти EMS отключен. Это неплохо если вы не используете резидентные программы DOS, требующие EMS (он необходим только для очень старых программ), но если в дальнейшем вам потребуется запустить таковую программу, то будет необходимо включить и драйвер EMS памяти.

Исправление: Щелкните правой кнопкой мышки на PIF ярлыке DOS программы, выберите Свойства\Память (Properties\Memory) и установите необходимый размер памяти EMS.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1902 - Менеджер памяти DPMI отключен. Это нежелательно, так как большинство современных DOS программ и игр используют память DPMI.

Исправление: Удалите драйвер emm386 из config.sys и разрешите Windows выделять память EMS для программ DOS.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1903 – Размер памяти DPMI, предоставляемый Windows для DOS программ слишком мал, чтобы быть эффективным. Большинству программ требуется не менее 2MB памяти.

Исправление: Щелкните правой кнопкой мышки на PIF ярлыке DOS программы, выберите Свойства\Память (Properties\Memory) и установите требуемый размер памяти XMS.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W1904 - Программы DOS использующие EMS версии 3.2 для корректной работы требуют (page frame), в отличии от программ с поддержкой EMS 4.0. Для правильного использования своих программ вам необходимо установить EMS page frame. Причем вы потеряете 64K памяти, в отличие от UMB.

Исправление: Удалите драйвер emm386 из config.sys и разрешите Windows выделять память EMS для программ DOS.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T1905 – Обычно DOS загружается в HMA, так как это наиболее удобно. Только в особых обстоятельствах в HMA должны загружаться другие программы, вытесняя оттуда DOS. Помните, что только одна программа может использовать HMA. Любую оставшуюся память использовать невозможно.

Исправление: Измените config.sys так чтобы в нем была запись DOS=HIGH.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2000 – Для оптимального использования Windows вам необходимо установить добавочную оперативную память.

Исправление: Обновите свою память. Для начала сверьтесь с описанием своей материнской платы для информации о типе требуемой памяти. В базовом варианте Windows 98/Me требуется около 64MB, NT4 — 128MB, 2000/XP примерно 256MB или более.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2001 – Свободных ресурсов системы почти нет. У вас недостаточно памяти для одновременного использования всех загруженных в настоящий момент приложений. Возможно, произошел сбой в нескольких программах или же Windows работает в течение слишком большого временного промежутка, что приводит к сильнейшей фрагментации оперативной памяти.

Исправление: Закройте несколько программ или перезагрузите Windows.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2002 – Загрузка памяти 95% или выше. Windows использует большее количество памяти, чем установлено у вас в системе, что не рекомендуется. Система может работать более медленно или нестабильно.

Исправление: Закройте несколько программ или установите добавочную память.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2003 – Файл подкачки на грани переполнения.

Исправление: Вам следует увеличить размер файла подкачки (Панель Управления\Система\Производительность\Виртуальная Память) (Control Panel\System\Performance\Virtual Memory) если вы не разрешаете Windows автоматически управлять его размером. Если размер файла подкачки уже больше размера вашей оперативной памяти, то для оптимальной работы системы вам следует добавить еще оперативной памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2004 – Размер файла подкачки слишком велик по отношению к объему установленной оперативной памяти. Нет никакого смысла устанавливать размер swap файла больше 2-2.5 объемов вашей оперативной памяти.

Исправление: Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Виртуальная Память (Control Panel\System\Performance\Virtual Memory), выберите опцию Установить размер файла подкачки в ручную и установите Максимум из расчета 2-2.5 объема вашего ОЗУ.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2005 – Хотя автоматическое управление файлом подкачки системой Windows безопасней, производительность может уменьшится.

Исправление: Для начала дефрагментируйте ваш жесткий диск. Откройте Панель Управления\Система\Производительность\Виртуальная Память (Control Panel\System\Performance\Virtual Memory),  выберите опцию Установить размер файла подкачки в ручную, выберите самый быстрый и свободный из ваших дисков. Рассчитайте двойной объем вашей оперативной памяти и введите его в формы Максимума и Минимума.

ВАЖНО. Если вы хотите больше безопасности, то оставьте поле Максимум пустым, это приведет к тому, что Windows сам будет увеличивать размер файла подкачки при  необходимости; установка Минимального даст гарантию, что базовый размер swap файла не будет фрагментирован.

ВАЖНО. На системах со 128MB памяти или большим объемом swap файл можно создать равным объему памяти. Системы с 256MB памяти вообще не требуют файла подкачки.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2006 – Для использования средой Windows почти не осталось свободной базовой памяти. Обычно это означает, что в системе установлены драйверы устройств TSR или DOS, которые, как правило, не нужны, так как Windows использует 32/64-битные драйвера устройств стандарта plug & play. Вам следует удалить все ненужные драйвера устройств для DOS TSR.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2007 – Драйвер файла подкачки установлен на 16-бит (т.е. в работает в режиме совместимости).

Исправление: Откройте Панель Управления\Система (Control Panel\ System) и устраните неисправности. Обычно драйвер устройства для DOS загружающийся в config.sys может вмешаться в работу драйверов Windows.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2008 – Диск, на котором содержится файл подкачки, заполнен почти полностью. При необходимости дополнительной виртуальной памяти swap файл не сможет увеличиться, что может привести к ошибке.

Исправление: Освободите немного места на данном диске или переместите swap файл на другой диск.

Для более подробной информации (FAQ).


T2009 - Компрессоры/Умножители памяти работают достаточно нестабильно, и часто значительно замедляют работу системы. Сейчас цены на оперативную память довольно низки и намного эффективней купить дополнительную память, чем использовать компрессоры уже имеющейся.

Исправление: Вам следует удалить программы расширители памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2010 – Вы используете нестандартный менеджер памяти, отличный от стандартного из поставки Windows. Это может вызвать очень много проблем.

Исправление: Вам следует удалить его и разрешить Windows использовать собственный менеджер памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2100 – Не стоит загружать драйвер EMM386 даже если ваши DOS программы требуют памяти EMM. Для этих целей Windows использует виртуальный драйвер EMM.

Исправление: Вам следует удалить драйвер EMM386 из config.sys.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2101 - Хотя Quarterdeck’s QEMM это достаточно хороший менеджер оперативной памяти, некоторые его расширенные функции могут привести к сбоям в других программах. Во времена DOS и Windows 3.1 QEMM был великолепен, но при использовании Windows 32 он не нужен.

Исправление: Вам следует удалить его.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2102 – Для запуска старых программ, несовместимых с DOS 7 вам потребуется SETVER. Он нужен только для этой цели.

Исправление: Вам следует удалить его (стереть из Windows\Command), это позволит сохранить больше свободной памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2103 – Использование компрессоров жесткого диска (например, DriveSpace) увеличит объем вашего диска, уменьшит производительность и стабильность системы. Так же, в случае сбоя, будет значительно труднее восстановить потерянную информацию.

Исправление: Для изменения этой настройки вам понадобится утилиты Winhacker 9X, Tweaki или MoreControl.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2104 – Если вы не используете DMA DOS драйвер для SCSI диска, то вам совершенно не нужно использование двойной буферизации. Использование этого драйвера может привести к его конфликту с собственными драйверами Windows. Убедитесь, что вам действительно необходима двойная буферизация.

Исправление: Для изменения этой настройки вам понадобится утилиты Winhacker 9X, Tweaki или MoreControl.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2105 – Драйвера DOS для SoundBlaster необходимы только для использования игр, написанных под DOS. Игры для Windows или игры для DOS в оболочке Windows их не требуют.

Исправление: Удалите их из config.sys.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2106 – Драйвера SCSI для DOS не нужны в Windows. Если они не нужны вам для непосредственной работы в DOS, то лучше всего удалить их.

Исправление: Удалите их из config.sys.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2120 – Вам не нужен драйвер ДИСПЛЕЯ в DOS, он может пригодится только изменения его различных настроек.

Исправление: Удалите его из config.sys.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2121 - ANSI был великолепным драйвером устройства во времена DOS, но сейчас он совершенно не нужен.

Исправление: Удалите его из config.sys.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2122 - Системе Windows не требуются драйверы CD-ROM для DOS. Оставьте их только если вы работаете непосредственно в DOS.

Исправление: Удалите их из config.sys, также удалите MSCDEX из autoexec.bat.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2130 – Данный сервис может быть отключен в Персональной/Профессиональной версии операционной системы.

Исправление: Если вы хотите сохранять ресурсы, то можете отключить этот сервис. Откройте Панель Управления\Сервисы (Control Panel\Services) и установите его запуск в режим По Запросу (Demand).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2200 - DirectX не установлен на вашем компьютере. Он требуется большинству современных игр и мультимедиа приложений, так что вам все равно придется установить его. Так же большинство новых драйверов содержат компоненты include DirectX.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2201 - Компонент DirectDraw не установлен. Это может означать, что ваши видео драйвера установлены неправильно или в системе присутствует конфликт.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2202 - Компонент Direct3D не установлен. В большинство драйверов новых видео карт этот компонент должен быть включен, даже если они не поддерживают функции 3D ускорения.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2203 - Компонент DirectSound не установлен. Это может означать, что драйвера вашей звуковой карты устарели, неправильно установлены или в системе присутствует конфликт.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2204 - Компонент DirectPlay is не установлен.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2205 – Ваша версия DirectX устарела.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2206 – Ваш видео драйвер не поддерживает Direct3D.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видеодрайвера у производителя вашей видео карты.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2207 – Ваша видео карта не поддерживает 3D функции или они не представлены в данной версии видео драйвера.

Исправление: Если у вас имеются обновленные видео драйвера, обновите существующие.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2208 – Ваша видео карта использует «банковое» переключение, значительно более медленное, чем LFB (Linear Frame Buffer — Линейный Кадровый Буфер).

Исправление: Вам следует обновить свою видео карту.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2209 – Количество свободной видео памяти, доступной системе Direct3D почти не осталось.

Исправление: Советуем вам добавить память на видео адаптере или уменьшить разрешение/глубину цвета для дисплея.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2210 - Система DirectInput не установлена.

Исправление: Установите самую последнюю версию DirectX.

Или запустите программу диагностики DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2211 – Ваше видео оборудование не поддерживает конвенцию цвета. Это может потребоваться для некоторых игр или фильмов (MPEG, DVD).

ВАЖНО: Это не относиться к 3D картам 3Dfx VooDoo или VooDoo II.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2212 - Ваше видео оборудование не поддерживает прямую передачу данных. Производительность при проигрывании полноэкранных сцен может значительно снизиться.

ВАЖНО: Это не относиться к 3D картам 3Dfx VooDoo или VooDoo II.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2213 - Ваше видео оборудование не поддерживает возможность послойного наложения. Производительность в приложениях, использующих наложение, может упасть.

ВАЖНО: Это не относиться к 3D картам 3Dfx VooDoo или VooDoo II.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2214 - Ваше видео оборудование не поддерживает mip-mapping. Все новые игры используют эту функцию, что может сказаться на производительности.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2215 - Ваше видео оборудование не поддерживает мэппинг текстур. Это основополагающая функция для всех современных 3D карт.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2216 - Ваше видео оборудование не поддерживает Z-buffering. Это основополагающая функция для всех современных 3D карт.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2217 - Ваше видео оборудование не поддерживает передачу полутонов. Это очень важная функция, особенно при просмотре графики с высоким разрешением.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2218 - Ваше видео оборудование не поддерживает alpha-blending.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2219 - Ваше видео оборудование не поддерживает коррекцию перспективы. Это основополагающая функция для всех современных 3D карт.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию. Также рассмотрите возможность обновления вашей 3D карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2220 - Ваше видео оборудование не поддерживает прозрачность.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2221 – Этот драйвер не сертифицирован корпорацией Microsoft.

Исправление: Это не проблема, так как большинство драйверов выходят не сертифицированными (сертификация требует времени), но все же лучше иметь сертифицированный вариант драйвера.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2222 - Ваше видео оборудование не поддерживает туман.

Исправление: Проверьте наличие обновленного видео драйвера и убедитесь, поддерживает ли ваша карта данную функцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2223 – Ваша версия DirectX устарела; поддерживаемый интерфейс DirectDraw также устарел.

Исправление: Обновите DirectX.

Или запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2224 - Ваша версия DirectX устарела; поддерживаемый интерфейс Direct3D также устарел.

Исправление: Обновите DirectX.

Или запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2300 – Ваш модем не поддерживает стандарт Plug & Play. Все современные модемы поддерживают PnP, что позволяет Windows подключать их автоматически и настраивать их на оптимальное быстродействие.

Исправление: Это нельзя исправить, но помните об этом при покупке следующего модема.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет W2500 – Для данной версии Windows ваш компьютер слишком слаб. Обычно это связано с памятью (менее 16MB), но поможет и более быстрый процессор (CPU).

Исправление: Добавьте памяти. Для уточнения поддерживаемого типа памяти сверьтесь с описанием вашей материнской платы. Для Windows 98/Me рекомендуется 64MB, NT4 — 128MB, 2000/XP — 256MB или более.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2501 – Наличие внешнего кеша или кеша L2 значительно повышает производительность системы. Без него ваш компьютер работает на 15-30% медленнее номинала, особенно в ресурсоемких приложениях.

Исправление: Добавьте внешнего кеша. Сверьтесь с описанием материнской платы для уточнения типа кеша. Также проверьте на материнской плате наличие разъема типа COAST для установки дополнительного кеша. Предпочтителен конвейерный кеш, от 512KB до 1MB. Если кеш впаян в материнскую плату, то вы не можете его заменить.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2502 – На старых системах использовался асинхронный кеш, разработанный для процессоров 386, 486, 5x86, новые чипсеты достигают оптимального быстродействия с конвейерным кешем. Если ваш чипсет поддерживает конвейерным кеш, то при его замене, вы можете получить выигрыш в производительности в 5-15%.

Исправление: Попробуйте установить конвейерный кеш. Сверьтесь с описанием материнской платы для уточнения типа кеша. Также проверьте на материнской плате наличие разъема типа COAST для установки дополнительного кеша.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2503 – Если у вас в системе установлено 64MB оперативной памяти или более, то для достижения оптимального быстродействия вам необходимо наличие 512KB кеша L2. Также проверьте, поддерживает ли ваш чипсет более 32/64MB памяти. На некоторых материнских платах при увеличении объема оперативной памяти необходимо увеличить и объем кеша.

Исправление: Если на вашей материнской плате есть разъем COAST и он поддерживает кеш объемом большим 256KB, то вам следует увеличить его количество до 512KB, причем желателен конвейерный.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2504 – Если у вас достаточное количество оперативной памяти (256+), то необходимый объем кеша второго уровня (L2) равен 1MB. Учтите, что на некоторых 486 системах установлено 8M оперативной памяти (RAM) и 256KB кеша, так что 1MB это довольно малый объем, при условии, что у вас установлено 128MB RAM.

Исправление: Если вы используете материнскую плату 586 класса с установленным разъемом COAST, поддерживающим более 256KB кеша, то установите 512KB кеша, или больший модуль. Если в ваш процессор встроен кеш, то вам следует обновить процессор на модель с большим количеством кеша.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2505 – Если система не поддерживает коррекцию ошибок, любой сбой в памяти может привести к повреждению и даже потери информации. Все современные системы должны поддерживать коррекцию ошибок. Но большинство модулей дешевой памяти в наши дни ее не поддерживает.

Исправление: Используйте память типа parity (обнаружение ошибки в 1-бит) или ECC (обнаружение ошибки в 2-бита). Убедитесь, что ваш чипсет поддерживает таковую память. Некоторые чипсеты поддерживают ECC только до определенных скоростных границ.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2506 – Если система не поддерживает коррекцию ошибок (т.е. не использует ECC), то при ошибке система произведет аварийную остановку. Система с поддержкой коррекции попытается исправить ошибку и продолжить ошибку. На серверах ВСЕГДА должна устанавливаться память типа ECC.

Исправление: Используйте память типа ECC. Убедитесь, что ваш чипсет поддерживает таковую память. Некоторые чипсеты поддерживают ECC только до определенных скоростных границ.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2507 – У вас еще осталось несколько свободных слотов под память. Если большинство слотов памяти уже заняты, то обновление памяти в дальнейшем может оказаться дорогостоящим. Старайтесь не покупать материнские платы менее чем 6 слотами SIMM или 2 слотами DIMM или RIMM.

Исправление: Это невозможно исправить – но помните об этом при покупке следующей материнской платы. Покупайте материнские платы с большим количеством слотов памяти и память большого объема.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2508 – Все слоты памяти заняты. Дальнейшее обновление памяти может оказаться дорогостоящим.

Исправление: Это невозможно исправить – но помните об этом при покупке следующей материнской платы. Покупайте материнские платы с большим количеством слотов памяти и память большого объема.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2509 – Скорость памяти слишком низка. Проверьте правильность установки скорости.

Исправление: Большинство современных компьютеров (585 класс или выше) работают со скоростью шины в 66MHz или выше. Если скорость вашей шины ниже, то, возможно, вы можете увеличить ее, все зависит лишь от процессора.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2510 – Возможно ваш чипсет не поддерживает всю установленную память (т.е. чипсеты Intel Triton не поддерживают более 64MB памяти). Попробуйте обновить материнскую плату на другую с более мощным чипсетом.

Исправление: Это невозможно исправить – просто помните об этом при покупке следующей материнской платы. Выберите хороший чипсет.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2511 – У вас еще достаточно свободных слотов для оперативной памяти, так что вы легко сможете добавить необходимое количество памяти в дальнейшем.

Исправление: Нечего исправлять.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2512 – Драйвер вашего контроллера USB устарел. При подключении нового устройства к порту USB могут возникнуть проблемы.

Исправление: Это невозможно исправить. В Windows 98/Me/2000/XP/2003 таковой встроен. Windows NT не поддерживает USB.

USB2 требует специальных драйверов для Windows 2000/XP; Windows 98/Me не поддерживают USB2. В Windows 2003 таковой встроен.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2513 - Шина AGP отключена.

Исправление: Если на вашей материнской плате имеется слот AGP, то желательно его использовать, так как видео адаптеры для AGP значительно быстрее и мощнее PCI. AGP адаптер значительно увеличит 3D производительность. Но на нем должно быть установлено не менее 8-16MB памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2514 – Тайминги на чтение слишком занижены. Некоторые продавцы компьютеров не оптимизируют настройки BIOS перед продажей компьютера, что может значительно снизить общую производительность системы.

Исправление: Войдите в BIOS set-up, затем в Advanced BIOS Settings или Chipset Set-up и выберите 60ns тайминг, если вы используете 60ns память типа FPM/EDO или же снизьте тайминг с x444 до x333 или даже x222. Также снизьте leadoff настолько, насколько это возможно (т.е. 7 или ниже). Если вы используете SDRAM, снизьте тайминги SDRAM (т.е. CAS2 из CAS3).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2515 - Тайминги на запись слишком занижены. Некоторые продавцы компьютеров не оптимизируют настройки BIOS перед продажей компьютера, что может значительно снизить общую производительность системы.

Исправление: Войдите в BIOS set-up, затем в Advanced BIOS Settings или Chipset Set-up и выберите 60ns тайминг, если вы используете 60ns память типа FPM/EDO или же снизьте тайминг с x444 до x333. Также снизьте leadoff настолько, насколько это возможно (т.е. 5 или ниже). Если вы используете SDRAM, снизьте тайминги SDRAM (т.е. CAS2 из CAS3).

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2516 – Современные компьютеры используют память типа RDRAM или SDRAM.

Исправление: Покупайте память типа RDRAM, SDRAM или же BEDO или EDO, в особенности, если вам необходимо добавить память. Но перед покупкой убедитесь, поддерживает ли ваша материнская плата данный вид памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2517 – Современные компьютеры используют память со временем обращения равным 60ns или более низким.

Исправление: Если у вас уже используется память типа EDO, то обновление будет не дешевым. Но если вы используете более старую память, то купите SDRAM или EDO, в особенности, если вам необходимо добавить память. Но перед покупкой убедитесь, поддерживает ли ваша материнская плата данный вид памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2518 – Температура материнской платы слишком высока (т.е. выше 50єC). Вы увидите это предупреждение, только если на вашей материнской плате установлен термо сенсор

Исправление: немедленно отключите питание. Откройте корпус и проверьте работу вентиляторов охлаждения. Убедитесь, что все компоненты внутри корпуса хорошо обдуваются. Возможно, вам необходимо установить еще несколько вентиляторов.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2519 – Один из вентиляторов на материнской плате отказал или работает слишком медленно. Если у вас имеется функция контроля оборотов, то это можно легко исправить.

Исправление: Если у вас не т возможности контроля оборотов вентилятора, немедленно отключите систему. Откройте корпус и проверьте работу вентиляторов охлаждения. Убедитесь, что все компоненты внутри корпуса хорошо обдуваются. Возможно, вам необходимо установить еще несколько вентиляторов.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2520 – Скорость шины PCI слишком высока. Скорость PCI не должна превышать 36MHz. Хотя большинство PCI карт будут работать и с большей частотой, но некоторые жесткие диски, приводы CD-ROM, сетевые карты и др. устройства могут и не работать, выдавая неизвестные ошибки.

Исправление: Убедитесь, что частота системной шины не выше 68MHz. Хотя значения 75, 83 или 90MHz повысят производительность системы, но могут привести и к потере информации. Если чипсет поддерживает асинхронный режим для PCI, включите его и установите скорость PCI шины на 33MHz, не зависимо от FSB.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2521 - Скорость шины AGP слишком высока. Скорость AGP не должна превышать 75MHz (базовая частота). Большинство AGP карт работать не будут или будут работать в режиме 1x.

Исправление: Убедитесь, что переключатель AGP/CLK (если таковой существует в вашем BIOS) установлен в положение 2x для 133MHz или 2/3 для 100MHz. Повышение частоты системной шины (FSB) может привести к перегрузке шины AGP.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2522 – Память типа SDRAM, HSDRAM или RDRAM настоятельно рекомендуется для машин с высокой частотой системной шины, т.е. 100, 133MHz или больше. Если у вас есть более старая память, то проверьте, может ли системная шина работать на частоте шины AGP (66MHz). Но в этом случае вы потеряете в производительности системы.

Исправление: Попробуйте заменить вашу память на PC800 RDRAM, PC100 SDRAM, PC133 HSDRAM или более быструю. Попробуйте использовать память стандарта CAS2 для получения большей производительности. Если важен аспект надежности, то используйте память типа ECC.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2523 – Скорость модулей вашей памяти превышает ее номинальную скорость. Хотя большинство модулей памяти будут работать в таком режиме, он не рекомендован. Просто купите более производительную память.

Исправление: Если скорость вашей памяти жестко связана со скоростью системной шины, попробуйте увеличить скорость последней. Если система позволяет вам запустить память на частоте шины AGP или более низкой частоте, сделать это. Или же если у вас память типа CAS2, попробуйте запустить ее в режиме CAS3.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2524 – Размер памяти подкачки для устройства AGP может быть установлен неправильно. Размер памяти подкачки для устройства AGP не должен превышать объема оперативной памяти. Хотя драйвера GART используют оперативную память для нужд AGP динамически, но было бы неплохо оптимизировать ее утилизацию. Но учтите, что эта функция не должна быть отключена ни в каком случае.

Исправление: Войдите BIOS Setup и уменьшите размер памяти для AGP, например до 64MB. Но учтите, что нескорые адаптеры требуют установки максимального значения — 256MB, или хотя бы 64MB. Сверьтесь с описанием вашей видео карты.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2525 – Текущая скорость передачи информации по шине AGP не оптимальна, т.е. ниже максимальной, поддерживаемой чипсетом. Ваша AGP шина работает в режиме 1x, хотя и  чипсет и карта поддерживают режим 2x. При установке шины в режим 2x произойдет значительное увеличение производительности.

Исправление: Для начала откройте модуль PCI & AGP Information уточнения поддерживаемых режимов для вашей шины AGP. Если он не помог — не волнуйтесь. Для чипсетов, отличных от Intel, установите самые свежие драйвера для AGP. Также желательно обновить видео драйвер. Некоторые альтернативные Intel чипсеты, при использовании некоторых карт, могут работать только в режиме 1x.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2526 – Текущая скорость для шины ISA/DMA слишком высока. В обычном варианте скорость шины ISA не должна превышать 10MHz (рекомендуемая скорость — 8MHz), а скорость DMA — 5MHz (рекомендуемая — 4MHz).

Исправление: Увеличьте коэффициент умножения для шины PCI/ISA (с 1/2 до 1/3). Произвести эту операцию можно в BIOS. В крайнем случае уменьшите скорость шины PCI.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение N2527 – К показанию вашего внешнего термального сенсора прибавляется результирующая погрешности. В зависимости от типа вашего процессора, значение погрешности может колебаться, хотя данная система используется только в случае, если датчик не соприкасается с процессором. Для разных процессоров данная погрешность различна.

Исправление: Щелкните правой кнопкой мышки на модуле, Выберите  Опции (Options) и   выключите режим Учитывать температурную погрешность для внешних датчиков (Use temperature compensation for external sensors). Для более подробной информации смотрите FAQ.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2528 – Системный монитор может использоваться для различных целей (например, сенсор 1 указывает температуру процессора (CPU), хотя должен указывать температуру материнской платы или Vin1 — +5V вместо +12V). Это происходит из-за неправильного использования спецификации сенсоров. Программное обеспечение может указывать неправильную температуру из-за нарушенной спецификации разводки датчиков.

Исправление: Свяжитесь со мной для уточнения поддержки вашей конфигурации.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2529 - Текущая скорость для шины APIC слишком высока. В обычном варианте скорость шины APIC должна составлять от 1/4 до 1/1 скорости шины PCI (обычно 1/2).

Исправление: Снизьте скорость шины PCI до установленных 33MHz или измените коэффициент для PCI/APIC в BIOS.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2530 – Мульти процессорный BIOS на данном компьютере не соответствует спецификации MPS 1.04 или более поздней. В этой спецификации содержится множество усовершенствований и добавлений, повышающих работоспособность систем MP.

Исправление: Проверьте, установлены ли настройки BIOS на соответствие с MPS 1.04; в противном случае обновите BIOS или замените его.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2531 - Мульти процессорная конфигурация BIOS не соответствует рекомендуемой.

Исправление: Обновите BIOS и/или проверьте правильность настроек BIOS.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2532 - Ваша мульти процессорная система поддерживает большее количество процессоров, чем установлено на настоящий момент. Для эффективного использования материнской платы рекомендуется установить все процессоры.

Исправление: Добавьте дополнительные процессоры. Возможно, вам придется обновить BIOS, ядро операционной системы, и драйвера различных устройств. После установки убедитесь, что все ваши процессоры используются.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2533 – В вашей системе используются контроллеры, не определенные в BIOS/OS. Возможно, не все подключенные к ним устройства будут обнаружены.

Исправление: Проверьте настройки BIOS и убедитесь, что все контроллеры им обнаружены и подключены.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2534 – Включение и отключение контролеров возможностями Sandra достаточно рискованно и должно применяться только в крайнем случае.

Исправление: Не используйте данную функцию, если не уверены в результате.

Для более подробной информации (FAQ).


Примечание N2535 – Отключенные контроллеры были включены.

Исправление: Нечего исправлять – но будьте внимательны, могут возникнуть проблемы с оборудованием.

Для более подробной информации (FAQ).


Примечание N2536 – В вашей системе не включен контроллер SMBus/i2c/BMB или данная версия Sandra его не поддерживает. В современных системах таковой контроллер должен быть установлен.

Исправление: Если параллельно с этим замечанием доступно  для просмотра Предупреждение W2533, смотрите его. Если у вас нет возможности убедится в наличии данного контроллера у себя в системе — свяжитесь с нами.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2537 - Включение отключенных системных мониторов возможностями Sandra довольно рискованно и может привести к непредсказуемым результатам. Все это связанно с тем, что Sandra адаптирована под базовый вариант контроллер, и не предназначена для работы конкретно на вашей материнской плате.

Исправление: Нечего исправлять – но будьте внимательны, могут возникнуть проблемы с оборудованием.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2538 – В вашей системе имеются системные мониторы, не подключенные в BIOS/OS.

Исправление: Проверьте настройки BIOS и включите, системны мониторинга оборудования. Или же воспользуйтесь возможностями Sandra для их подключения.

Для более подробной информации (FAQ).


Примечание N2539 - Отключенные системные мониторы были включены.

Исправление: Нечего исправлять – но будьте внимательны, могут возникнуть проблемы с оборудованием.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2540 - APIC (расширенный PIC) не был обнаружен для вашей многопроцессорной системы. На всех современных системах должна присутствовать система APIC; на некоторых нестандартных однопроцессорных системах также возможно ее присутствие.

Исправление: Проверьте настройки BIOS и включите APIC.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2541 – Скорость системной шины (FSB) превышает номинальную для данного чипсета. Если вы разгоняли свою систему, то учтите, что данная операция может привести к нестабильной работе всей системы.

Исправление: Уменьшите скорость системной шины в настройках BIOS или при помощи установки соответствующих джамперов на материнской плате.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2542 - Скорость шины памяти превышает номинальную для данного чипсета. Если вы разгоняли свою систему, то учтите, что данная операция может привести к нестабильной работе всей системы. Также нежелателен разгон самих модулей памяти.

Исправление: Уменьшите скорость системной шины или уменьшите коэффициент умножения для FSB/Memory.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2543 – Обнаружена неиспользуемая дыра в памяти. Для использования 16-битных устройств, большинство чипсетов позволяют оставлять определенное свободное пространство в оперативной памяти (либо в 1ом мегабайте памяти либо между 0 и 16MB) для использования 16-битными устройствами. Если вы не используете таковые устройства, отключите и «дыру» в памяти.

Исправление: Проверьте настройки BIOS и отключите «дыру».

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2544 – На вашей материнской плате обнаружен видео чип, использующий оперативную память для нужд видео карты. Учтите, что при использовании высоких разрешений или 3D приложений контроллер может заимствовать значительное количество вашей оперативной памяти. Так же это значительно снижает производительность.

Исправление: Используйте внешний графический адаптер, если это возможно.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2545 – Рекомендуется использовать модули типа Registered/Buffered большего объема  (256MB или более), в особенности, если установлены 2 или более модуля на одном канале. Это увеличит общую производительность  и уменьшит нагрузку на канал. Хотя эти модули вносят дополнительную задержку из-за встроенных буферов (таким образом, CL2 становится CL3), стабильность того стоит. На серверах с большим количеством слотов памяти обязательна установка памяти типа Registered.

Исправление: Если вы собираетесь добавить дополнительную память в свою систему, рассмотрите вариант замены модулей на Registered/Buffered. Учтите, что нельзя смешивать память типа Unbuffered и Registered/Buffered, это возможно, только если чипсет поддерживает несколько каналов.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2546 – При использовании модулей большого объема (512 или больше) желательно, чтобы они поддерживали ECC/Parity. Так как вероятность сбоя в один бит возрастает пропорционально объему модуля, при использовании модулей большего объема возникнуть ошибки. Хотя эти модули добавляют дополнительную задержку на запись, но проводят пересчет каждой линии, это повышает общую стабильность системы.

Исправление: Если вы собираетесь добавить дополнительную память в свою систему, рассмотрите вариант замены модулей на Registered/Buffered. Учтите, что нельзя смешивать память типа Unbuffered и Registered/Buffered, это возможно, только если чипсет поддерживает несколько каналов.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2547 Скорость установлена джамперами/переключателями. Для большей стабильности рекомендуется устанавливать скорость через BIOS.

Исправление: В BIOS включите режим игнорирования джамперов/переключателей или установите переключатели в авто режим. Затем установите необходимую скорость в BIOS. Это процедура также позволит Sandra считывать дополнительные настройки скорости.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2548 – Скорость установлена программно. Для большей стабильности рекомендуется устанавливать скорость джамперами/переключателями.

Исправление: Укажите в BIOS использование джамперов/переключателей. Установите необходимую скорость джамперами/переключателями.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2549 – Спекральная модуляция отключена. Рекомендуем включить ее для минимизации EMI. Эта возможность PLL IC (генератора частоты) позволит изменять частоту в пределах некоторого диапазона, что увеличит EMI и позволит избежать сбоев в оборудовании.

Исправление: Включите спектральную модуляцию в BIOS. Возможно, вам также необходимо установить скорость из BIOS вместо использования джамперов/переключателей.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2600 - Ваше SCSI устройство не совместимо со стандартами ANSI (SCSI-1, SCSI-2, и т.п.)

Исправление: Обычно данное предупреждение вызывает эмуляция ATA/ATAPI средой Windows – и это нормально - ATA/ATAPI не совместимы со стандартами SCSI. Но если у вас есть SCSI устройство, то оно устарело. Все временные SCSI устройства должны поддерживать (как минимум) SCSI-2.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2700 – У вас установлено слишком много шрифтов. Они занимают слишком много памяти. Для обычных офисных целей, DTP и других графических программ такое количество шрифтов не требуется, так как вы не используете все100% из них.

Исправление: Откройте Панель Управления\Шрифты (Control Panel\Fonts) и удалите ненужные.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2900 – номер телефона не указан. Обычно это означает, что вы ввели его неправильно.

Исправление: - убедитесь, что правильно введен код страны, внутренние коды и номер телефона. Откройте Мой Компьютер\Удаленное подключение (My Computer\Dial-Up Networking), щелкните правой кнопкой мышки на соединении и выберите Свойства (Properties), затем введите корректную информацию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2901 – Компрессия заголовка IP в вашей системе не используется. Большинство серверов поддерживают компрессию заголовка IP, что уменьшает общий размер пакета. Если данная функция не вызывает проблем, то ее рекомендуется включить.

Исправление: - Откройте Мой Компьютер\Удаленное подключение (My Computer\Dial-Up Networking), щелкните правой кнопкой мышки на соединении и выберите Свойства\Типы Серверов (Properties\Server Types), затем Свойства TCP/IP (TCP/IP Settings) и включите соответствующую функцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2902 – В вашей системе не используется программная компрессия данных. Она будет работать, только если оба компьютера ее поддерживают, но зачастую так и бывает. Данная функция позволяет достичь большей пропускной способности за счет сжатия данных.

Исправление: - Откройте Мой Компьютер\Удаленное подключение (My Computer\Dial-Up Networking), щелкните правой кнопкой мышки на соединении и выберите Свойства\Типы Серверов (Properties\Server Types), и включите соответствующую функцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2903 -  В вашей системе не используется PPP. На данный момент это наиболее предпочитаемый протокол. UNIX-системы используют SLIP, Netware использует NRN, и .т.п. Убедитесь, что вам действительно необходимо использовать протоколы, отличные от PPP.

Исправление: - Откройте Мой Компьютер\Удаленное подключение (My Computer\Dial-Up Networking), щелкните правой кнопкой мышки на соединении и выберите Свойства\Типы Серверов (Properties\Server Types) и в соответствующем боксе выберите PPP.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T2904 – Вы не используете скрипты. Если вы подключаетесь к системе каждый день, то проще всего создать скрипт, автоматически подключающий вас. В этом случае вы сможете подключаться к системе нажатием одной кнопки.

Исправление: - Если вы используете исходную версию Windows 95, то вам необходимо установить Scripting Tool с CD или становить MS-Plus! В Windows 9X/Me/NT4/2000/XP/2003 система скриптов уже встроена. Прочтите документацию по написанию скриптов, затем зайдите в  Мой Компьютер\Удаленное подключение (My Computer\Dial-Up Networking), щелкните правой кнопкой мышки на соединении и выберите Свойства\Скрипты (Properties\Scripting) и введите имя своего скрипта.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3000 – Ваша версия ODBC устарела. Для современных приложений рекомендовано использование ODBC версий 3.5x или более поздних, ODBC 3 требуется почти для всех приложений.

Исправление: Пожалуйста, загрузите и установите MDAC 2.6 или более поздний от Microsoft.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3001 - Ваша версия ODBC устарела. Для современных приложений рекомендовано использование ODBC версий 3.5x или более поздних, ODBC 3 требуется почти для всех приложений.

Исправление: Пожалуйста, загрузите и установите MDAC 2.6 или более поздний от Microsoft, в нем содержится множество новых драйверов. Если база драйверов не включена в MDAC, то загрузите ее отдельно.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T3100 - Технология SMART не включена. Она предпочтительна для повышения стабильности работы системы. Мониторы системы SMART считывают достаточное количество параметров диска, и могут заранее предупредить вас о грозящей ошибке. Данная функция незначительно снижает производительность, но повышает безопасность.

Исправление: Включите поддержку SMART для всех ваших дисков в BIOS компьютера.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3101 – Включено управление питанием. Для рабочих станций желательно его отключение. Во включенном режиме данная подсистема может производить отключение дисков или переводить их в режим пониженного потребления питания.

Исправление: Если данных компьютер является рабочей станцией, войдите в BIOS и отключите управление питанием для всех дисков. Если же это ноутбук, то рекомендуется оставить все настройки без изменений.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3102 – Кеширование чтения или кэширование записи отключено. Для достижения максимальной производительности рекомендуется их включить. Эти буферы должны быть отключены только при использовании специализированных приложений, где функции предсказывания не используются.

Исправление: Возможно, вам необходимо использовать специализированную утилиту для диска, которую можно скачать с сайта производителя для изменения режимов работы кеша. Некоторые контролеры позволяют выполнять эту операцию.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3103 – Включен акустический менеджер. Хотя это значительно уменьшает уровень шума, но и снижает общую производительность системы. Обычно система охлаждения создает больше шума, чем сами жесткие диски. Если же диск постоянно издает  громкий шум, то он может быть поврежден. Попробуйте переместить swap файл на другой диск, издающий меньше шума.

Исправление: Возможно, вам необходимо использовать специализированную утилиту для диска, которую можно скачать с сайта производителя.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3104 – Данный уровень передачи данных не оптимален, т.е. не является максимальным поддерживаемым. Это уменьшает производительность диска. Если контроллер также поддерживает максимальную скорость передачи данных, то нет смысла не использовать его.

Исправление: Для начала проверьте скоростные режимы, поддерживаемые контроллером. Затем проверьте текущий режим для контроллера/BIOS, измените его. Попробуйте установить обновленные драйвера для контроллера (особенно важно для RAID). Попробуйте обновить BIOS контроллера. Если при передаче данных происходят ошибки, то проверьте кабель и, если на одном шлейфе у вас установлено несколько дисков — разделите их.

Если же встроенный контроллер не поддерживает данный режим, то попробуйте использовать RAID контроллер, или же отключите встроенный контроллер и установите новый.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3105 – Текущий размер блока не оптимальный, т.е. не является максимальным поддерживаемым. Это уменьшает производительность.

Исправление: Проверьте настройки BIOS и установите размер блока на максимум.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E3106 - Система SMART обнаружила возможную проблему с вашим диском. Лучше всего закрыть все программы и произвести аварийную архивацию данных. Диск может дать сбой.

Исправление: Свяжитесь со службой поддержки производителя диска. Обычно они заменят ваш диск или вернут назад, если тревога была ложной.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3107 – Температура диска слишком высока (>60C). Проверьте состояние системы охлаждения.

Исправление: Проверьте работоспособность всех вентиляторов. Если все вентиляторы работают, но температура по-прежнему (>40C) пересмотрите варианты размещения системы охлаждения (проверьте направление воздушных потоков и рассмотрите возможность замены существующих вентиляторов или добавления дополнительных) или положения дисков (количество свободного пространства между дисками).

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W3108 – Для диска используется режим PIO вместо DMA. Это значительно снижает производительность современных дисковых накопителей.

Исправление: Проверьте настройки контроллера и диска и включите режим DMA. Если данная версия драйвера не поддерживает ваш контроллер, установите обновленную версию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5000 – Загрузка процессора слишком высока. Это означает, что во время проведения теста процессором также выполнялось несколько ресурсоемких приложений.

Исправление: Перед проведением теста рекомендуется закрыть все процессы.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5001 – Результат теста Dhrystone слишком низок для данного класса процессоров.

Исправление: Проверьте правильность настроек.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5002 - Результат теста Whetstone слишком низок для данного класса процессоров.

Исправление: Проверьте правильность настроек.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5003 – Тест проверил только первичный процессор. Это может привести к неточному отображению общей производительности системы.

Исправление: Включите мультипроцессорную поддержку. Также вам необходимо использовать Windows NT/2000/XP/2003 с поддержкой мультипроцессорной системы.

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание N5004 – Данный тест является искусственным и отображает лишь один аспект системной производительности. Он не показывает реальной производительности. Все зависит от того, с каким приложением вы работаете, общего размера обрабатываемой информации, и т.п. Существуют и другие тесты (BapCo, WinStone, WinBench), которые могут показать производительность вашей системы в приложениях.

Исправление: Пока вы помните об этом — все хорошо. Для более подробной информации о тестах, смотрите раздел Помощь, онлайновую документацию и FAQ. Но не делайте неверных выводов из данного теста.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5005 – Используйте опцию динамической загрузки баланса только в особых случаях. Это важно для систем AMP (асинхронной многопроцессорной системы) или SMP, работающих на процессорах с разной скоростью. Процесс калибровки проводится для каждого процессора, и работа разделяется согласно эффективности каждого из них. На системах SMP данных алгоритм работает вполне хорошо.

Исправление: Если вы используете аналогичную систему, то отключите опцию динамической загрузки баланса.

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание N5006 – Мы изменяем, коды тестов из версии в версию и полностью изменяем их при переходе на новую версию (т.е. на 9.0 с 8.x). Это неизбежно, так как мы должны сохранить тесты на современном уровне, добавить новые технологии и оптимизировать их после получения обратной связи от предыдущих выпусков программы.

Исправление: Пока вы помните об этом — все хорошо.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5007 – В вашей MP системе не установлена операционная система, поддерживающая больше 1 процессора, следовательно, при тестировании будет использоваться только один процессор. Показанный рейтинг не будет являться правильным для вашей системы, но будет равен рейтингу производительности вашего процессора на данной системе.

Исправление: Установите операционную систему с поддержкой MP.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5008 – Если вы хотите выполнить определенный тест, вместо полного теста для вашей системы, то выберите Опции и включите/выключите требуемые тесты.

Исправление: Нечего исправлять.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5009 – Процессоры для мобильных систем могут выдавать более низкие рейтинги производительности при использовании функции пониженного потребления питания. Хотя стандартные процессоры работают с большей производительностью (исключая режимы «сна») современные мобильные процессоры поддерживают множество различных режимов, позволяющих комбинировать производительность и уменьшенное потребление питания.

Исправление: Если индекс производительности ниже ожидаемого, то обратись к инструкции по эксплуатации для получения сведений об увеличении производительности и режимах совместимости.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5100 – Слишком низкие показатели видео системы.

Исправление: Закройте все выполняющиеся программы.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5200 – На диске осталось слишком мало свободного места.

Исправление: Увеличьте количество свободного места на диске перед следующим запуском теста.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5201 – Индекс производительности диска слишком низок для дисков данного типа.

Исправление: Проверьте настройки контроллера и самого диска.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5202 – Если отключить опцию использования кеша, то при тестировании дисковый кеш системы Windows будет проигнорирован. Обычно это не рекомендуется, так как это значительно уменьшает производительность диска.

Исправление: Если вы хотите измерить производительность диска для Windows, то укажите тестовой системе использование дискового кеша Windows.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5203 - Если включить опцию использования кеша, то при тестировании будет использован дисковый кеш системы Windows. Результаты могут не соответствовать результатам, ожидаемым для диска или контроллера.

Исправление: Если вы хотите увидеть непосредственную производительность контроллера/диска, то отмените использование кеша Windows в данном тесте.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5204 – Загруженность центрального процессора слишком высока. Современные дисковые контроллеры стандарта ATA и SCSI используют режим DMA, которые освобождает процессор от нагрузки по управлению передачей данных и увеличивает производительность системы. При использовании DMA и передачи данных центральный процессор используется примерно на 10%, в противном случае на 90-99%.

Исправление: Проверьте, поддерживает ли ваш диск и контроллер режим DMA. Если да, то проверьте наличие обновленного драйвера для контроллера от производителя. В описании к материнской плате должны быть сведения по включению режима DMA. Если вы используете стандартные драйвера Windows, то убедитесь, что режим DMA включен в Панели Управления\Система\Устройства\Диски\Диск (Control Panel\System\Device Manager\Disk Drives\Disk) см. Свойства (Properties) и затем Настройки (Settings).

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5205 – Общий индекс производительности слишком низок. Хотя (обычно) производительность (показатель чтения) будет выше, чем показатель записи, они должны быть приметно равны, т.е. индекс записи должен быть не менее Ѕ чтения.

Исправление: На некоторых контроллерах/дисках системы SCSI может быть включена опция проверки записанного; эта функция проверяет записанную информацию на диск тем самым, замедляя его работу. Хотя эта функция повышает надежность, она же снижает производительность.

Чаще всего причиной этого может быть отключенный кеш записи. Он используется для предохранения информации от перебоя в сети питания. Точно также эта функция снижает производительность, так что мы рекомендуем использовать ее только при непосредственной необходимости.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5206 – Индекс производительности диска слишком низок.

Исправление: Это базовое предупреждение – т.е. оно не раскрывает сути проблемы – проблема же может заключаться в выключенном режиме DMA, который переводит работу диска в режим PIO, который не только снижает производительность диска, но и значительно увеличивает общую загрузку процессора. Проверьте, установлен ли драйвер контроллера и включен ли режим DMA.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5300 – Для качественного тестирования рекомендуется полностью заполненный VideoCD или DVD диск. В противном случае результаты тестирования могут быть неточными.

Исправление: Вставьте полностью заполненный VideoCD или DVD диск с файлами объемом не менее 300MB.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5301 - Для качественного тестирования рекомендуется CD-ROM с файлами большого объема. В противном случае результаты тестирования могут быть неточными.

Исправление: Вставьте CD диск с файлами объемом не менее 300MB.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5302 – Для тестирования видео производительности вашего CD-ROM/DVD устройства используйте VideoCD или DVD диск.

Исправление: Для тестирования используйте диски формата VideoCD или DVD.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5303 - Для тестирования производительности вашего CD-ROM вставьте CD с файлами большого объема.

Исправление: Ставьте CD, содержащий информацию.

Для более подробной информации (FAQ).


Совет T5304 – Рейтинг производительности для вашего CD-ROM слишком низок.

Исправление: Проверьте настройки контроллера и кеша.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5400 – Пропускная способность памяти слишком низка (расширенный тест). Обычно это означает неправильную настройку или установку слишком “безопасного” режима, что и приводит к потере производительности.

Исправление: Проверьте тайминиги памяти (увеличьте их) или проверьте и измените другие настройки памяти и чипсета.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5401 - Пропускная способность памяти слишком низка (стандартный тест). Обычно это означает неправильную настройку или установку слишком “безопасного” режима, что и приводит к потере производительности.

Исправление: Проверьте тайминиги памяти (увеличьте их) или проверьте и измените другие настройки памяти и чипсета.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5402 – Слишком низкий рейтинг производительности L2 кеша. Пропускная способность кеша слишком низка.

Исправление: Если в вашей системе используется L2 кеш, проверьте, включен ли он. Некоторые системы автоматически отключают L2 кеш, если общее количество установленной памяти превышает поддерживаемое чипсетом.

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W5403 – Данный тест использует специфические тесты, использующие инструкции MMX/SSE(2). Хотя они выполняются по одному алгоритму, общее количество информации, обрабатываемое в блоках различно. Вследствие этого результаты тестов могут быть различны, несмотря на использование одинаковых команд.

Исправление: Отключите мультимедиа тесты в модуле опции или же помните об этом при сравнении результатов.

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание N5404 – Для получения гарантированного результата мы рекомендуем выполнить этот тест в течение нескольких раз. Хотя, в общем, результаты будут примерно равны, то достаточно и одного, но в некоторых случаях (т.е. активности программ, SMP операций) результаты могут значительно различаться.

Исправление: Выполняйте этот тест до тех пор пока не получите стабильный результат.

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание N5405 – Пропускная способность ограниченна системной шиной (FSB). Обычно это означает, что пропускная способность FSB < 50% от общей пропускной способности памяти, следовательно, память простаивает. Некоторые системы резервируют часть пропускной способности под встроенные видео адаптеры (если установлены) так как видеопамять, в таких случаях, занимается из оперативной памяти.

Исправление: Попробуйте увеличить пропускную способность FSB (сохраняя скорость шины памяти).

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание N5406 - Пропускная способность ограниченна скоростью шины памяти. Обычно это означает, что пропускная способность памяти< 50% от пропускной способности системной шины (FSB), таким образом, процессор простаивает. Обычно это указывает, что в системе установлена неправильная память. Учтите, что это не означает, что тайминги памяти установлены неправильно, просто сама память слишком медленная.

Исправление: Используйте более производительную память (т.е. DDR или RDRAM) или используйте дополнительные каналы памяти (если возможно) для увеличения пропускной способности памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание T5500 – Ваш процессор (CPU) не поддерживает инструкции MMX/SSE(2), вместо них при тестировании будет использоваться ALU. Хотя код и оптимизирован для использования на современных процессорах, общая производительность будет гораздо ниже, чем на процессоре с поддержкой MMX/SSE(2).

Исправление: Купите процессор с поддержкой MMX или SSE(2).

Для более подробной информации (FAQ).


Замечание T5501 - Ваш процессор (CPU) не поддерживает инструкции SSE(2) или 3DNow! вместо них при тестировании будет использоваться FPU. Хотя на процессорах, поддерживающий режим очереди для FPUs (например, Pentium II) оптимизированный FPU будет работать немного быстрее, общая производительность процессора будет ниже, чем у аналогичного с поддержкой SSE(2) или 3DNow!.

Исправление: Купите процессор с поддержкой SSE(2) или 3DNow!.

Для более подробной информации (FAQ).


ОШИБКИ & ПРЕДУПРЕЖДНЕИЯ


Ошибка E1: Ошибка при запуске модуля. Ошибка при выводе сообщения.

Исправление: В этом сообщении вы увидите возможные причины ошибки и их исправление. Для каждого модуля имеются собственные требования, смотрите

Для более подробной информации (FAQ).


Предупреждение W2: Тесты могут привести к сбоям в неустойчивых компонентах. Некоторые системные компоненты в процессе тестирования могут отказать.

Исправление: Учтите это замечание.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E3: Ни один модуль не был выбран.

Исправление: Для работы этого мастера вам необходимо выбрать хотя бы один модуль. Перезапустите мастер и выберите один или несколько модулей.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E4: Обнаружена проблема в оборудовании. Сведения о данной проблеме смотрите ниже.

Исправление: Данное сообщение поможет вам разобраться в ситуации и найти ошибку. Попробуйте использовать раздел Помощь и Службу Поддержи Windows для более подробной информации по данной проблеме. Воспользуйтесь мастером Разрешение проблем для попытки более детального диагностирования проблемы.


Ошибка E300: Ошибка при попутке инициализации OpenGL.

Исправление: Проверьте настройку драйверов для OpenGL. Возможно, ваш OpenGL драйвер не поддерживает данное разрешение, попробуйте уменьшить разрешение, глубину цвета и частоту обновления экрана. Попробуйте использовать хранители экрана OpenGL для проверки его работоспособности.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E301: Сбой при попытке создания тестового окна OpenGL.

Исправление: Возможно, ваш OpenGL драйвер не поддерживает данное разрешение, попробуйте уменьшить разрешение, глубину цвета и частоту обновления экрана. Попробуйте использовать хранители экрана OpenGL для проверки его работоспособности.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E400: Невозможно подключиться к принтеру.

Исправление: Проверьте, включен ли ваш принтер и правильно ли он подключен к компьютеру. Попробуйте переустановить его драйвер. Если это сетевой принтер, проверьте возможность подключения к его серверу.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E401: Ошибка при выделении буфера для информации принтера.

Исправление: Проверьте, включен ли ваш принтер и правильно ли он подключен к компьютеру. Попробуйте переустановить его драйвер. Если это сетевой принтер, проверьте возможность подключения к его серверу.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E402: невозможно получить информацию о принтере.

Исправление: Проверьте, включен ли ваш принтер и правильно ли он подключен к компьютеру. Попробуйте переустановить его драйвер. Если это сетевой принтер, проверьте возможность подключения к его серверу.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E500: Сбой библиотеки Winsock.

Исправление: Проверьте настройку сетевой карты, протоколы (т.е. TCP/IP) и привязки. Если вы проводили их обновление, то убедитесь, что обновление установлено корректно.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E501: В сети не обнаружено ни одной системы.

Исправление: Если в вашей сети имеются другие системы (aka домены/рабочие группы) убедитесь в их работоспособности и возможности прямого доступа к ним из Сетевого Окружения. Для подключения к некоторым системам требуются пароли, другие же могут быть просто «спрятаны».

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1000: Не установлен ни один игровой контроллер.

Исправление: Если у вас имеются игровые контроллеры (джойстики, гейм-пады, и т.п.) проверьте правильность их подключения к компьютеру. Для некоторых из них требуются драйвера – убедитесь, что ваши драйвера соответствуют требованиям операционной системы.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1001: Ошибка опроса игрового контроллера. Код ошибки приведен ниже.

Исправление: Методы разрешения проблемы зависят от ее кода. Обратитесь к документации контроллера.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1200: Ошибка инициализации устройства PCI/AGP.

Исправление: Убедитесь в правильности используемого драйвера; если он установлен без ошибок, то для запуска этого устройства у вас должны быть полномочия администратора. В противном случае обратитесь к вашему администратору..

На старых системах современные устройства PCI могут работать неправильно, или сама шина может быть не включена.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1400: Ошибка при открытии порта.

Исправление: Если вы используете устройство для com/lpt порта (например, модем, нуль-модемное соединение) то все в порядке. В противном случае попытайтесь закрыть все используемые программы, в особенности коммуникационные программы.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1500: В вашей системе не обнаружено устройств MCI или они не отвечают.

Исправление: Во всех системах, так или иначе, присутствуют устройства MCI (устройства управления мультимедиа оборудования). Они должны присутствовать в системе за исключением тех случаев, когда их сознательно удалили. Проверьте вкладку MCI в Панели Управления.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1600: Невозможно найти процесс, он более не существует.

Исправление: Данный процесс мог завершиться в момент между созданием списка процессов и его проверкой.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1601: Невозможно создать список процессов.

Исправление: Возможно, у вас осталось слишком мало оперативной памяти. Или же ваши системные права не позволяют вам обращаться к процессам.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E1800: Ошибка обращения к диску – он отсутствует.

Исправление: Если это привод со сменными носителями, то убедитесь, что в нем находится отформатированный и работоспособный диск. Если же это жесткий диск – то убедитесь, что он включен.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2100: Ошибка обращения к интерфейсу DOS.

Исправление: Проверьте правильность установки программы. Проверьте правильность выполнения 16-битного интерфейса.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2200: Сбой в системе DirectInput. Код ошибки приведен ниже.

Исправление: Методы разрешения проблемы зависят от ее кода. Обратитесь к документации устройства.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2201: Сбой в системе DirectPlay. Код ошибки приведен ниже.

Исправление: Методы разрешения проблемы зависят от ее кода. Обратитесь к документации устройства.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка 2202: Сбой в памяти, зарезервированной под буфер.

Исправление: Возможно, у вас осталось слишком мало оперативной памяти. Если это не помогло, перезагрузите компьютер.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2203: Сбой в системе DirectSound. Код ошибки приведен ниже.

Исправление: Методы разрешения проблемы зависят от ее кода. Обратитесь к документации устройства.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2204: Сбой в системе DirectDraw. Код ошибки приведен ниже.

Исправление: Методы разрешения проблемы зависят от ее кода. Обратитесь к документации устройства.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2205: Сбой в системе Direct3D. Код ошибки приведен ниже.

Исправление: Методы разрешения проблемы зависят от ее кода. Обратитесь к документации устройства.

Или же запустите DirectX Diagnostics.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2300: Невозможно определить порт, используемый модемом.

Исправление: Обычно все модемы используют порт (либо физический либо виртуальный) для непосредственного взаимодействия с системой. Хотя это и не относится к модемам типа ISDN/DSL, эмулирующим сетевые адаптеры – но вся информация о них должна быть показана в другой категории. Проверьте установку драйверов и правильность настройки самого модема.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2301: Данный порт занят.

Исправление: Обычно это означает, что какая-то другая программа уже использует этот порт. Если вы в данный момент используете модем/порт, то процедура тестирования не может быть проведена. Прервите связь на данном устройстве и попробуйте повторить тест.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2302: Невозможно инициализировать буферы информации порта.

Исправление: Проверьте правильность из настройки в BIOS и в Windows. Попробуйте удалить порт, для его автоматического определения системой Windows. На некоторых системах эту ошибку может вызывать недостаток оперативной памяти – закройте несколько приложений.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2303: Невозможно установить статус порта и время его ожидания.

Исправление: Проверьте правильность из настройки в BIOS и в Windows. Попробуйте удалить порт, для его автоматического определения системой Windows. Для некоторых устаревших портов процедура установки, приведенная выше, не подходит.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2304: Модем/Адаптер удаленного доступа не отвечает.

Исправление: Проверьте питание Модема/Адаптер удаленного доступа и правильность их подключения. Попробуйте прервать все текущие подключения. Если это не помогло, перезагружите компьютер.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2600: Ошибка проверки SCSI интерфейса.

Исправление: Убедитесь, что драйверы ASPI установлены корректно, это особенно важно для Windows 9X/Me. Для Windows NT/2000/XP/2003 ASPI драйвера вам не нужны и их установка не требуется.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2601: Ни одно SCSI устройство обнаружено не было.

Исправление: Если вы не используете SCSI устройства, то ничего страшного не произошло. Если же данные устройства присутствуют у вас в системе, проверьте правильность их подсоединения и настройки.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2700: Данный шрифт более не существует.

Исправление: Обычно это означает, что шрифт более не присутствует в системе, однако все еще числится в ее списках. Если вы удалили его, без удаления установившего его приложения, то вам необходимо провести полное удаление исходного приложения.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2701: Ошибка создания устройства DC для графической обработки шрифта.

Исправление: Проверьте наличие свободной видео памяти; в среде Windows 9X/Me попробуйте закрыть неиспользуемые приложения или перезагрузить компьютер.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2900: Невозможно пересчитать все соединения удаленного доступа.

Исправление: Убедитесь, что в системе имеются записи о соединениях удаленного доступа. Возможно, у вас недостаточно полномочий для их просмотра.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2901: невозможно найти буфер для проверки соединений удаленного доступа.

Исправление: Проверьте, поддерживает ли требуемая программа вашу версию операционной системы. Возможно, вам необходимо обновить ее.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E2902: Невозможно проверить соединения удаленного доступа.

Исправление: Убедитесь, что в системе имеются записи о соединениях удаленного доступа. Возможно, у вас недостаточно полномочий для их просмотра.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E3000: Невозможно подключиться к базе данных на удаленном сервере.

Исправление: Убедитесь, что введенный адрес базы данных правилен (проверьте орфографию). Убедитесь, что сервер свободен и к нему возможно удаленное подключение. Возможно, у вас недостаточно полномочий для создания удаленного подключения.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E3001: Функциональные возможности не поддерживаются (списки типов, таблицы, процедуры, и т.п.)

Исправление: Убедитесь, что ваши системные полномочия достаточны для проверки специальных функций. Хотя, возможно, что в вашей системе специальные функции еще не были задействованы.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E3100: В настройке данного устройства обнаружены ошибки. Описание ошибки смотрите ниже.

Исправление: Данное сообщение поможет вам разобраться в ситуации и найти ошибку. Попробуйте использовать раздел Помощь и Службу Поддержи Windows для более подробной информации по данной проблеме. Воспользуйтесь мастером Разрешение проблем для попытки более детального диагностирования проблемы.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E3200: Ошибка при открытии истории событий.

Исправление: Проверьте, не повреждена ли история событий, также у вас может не быть полномочий для доступа к ней.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5200: Невозможно произвести запись на диск проверьте наличие полномочий для данной операции.

Исправление: Без записи информации на диск его тестирование невозможно.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5201: Невозможно выделить буфер памяти.

Исправление: Для запуска этого теста требуется достаточное количество ресурсов. Закройте максимальное количество приложений и освободите максимальное количество оперативной памяти.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5202: На данном диске недостаточно свободного места. Требуемый размер приведен ниже.

Исправление: Для проведения теста требуется наличие определенного количества свободного места на диске. Пожалуйста, освободите требуемое пространство.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5203: Тестируемый файл отсутствует.

Исправление: Это сообщение является аварийным сообщением об ошибке. Возможно, некоторые требуемые файлы на вашем диске повреждены или к ним нет доступа.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5204: Ошибка чтения.

Исправление: Запустите программу проверки диска и выполните проверку поверхности диска.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5205: Ошибка поиска.

Исправление: Проверьте правильность настройки диска в BIOS.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5206: Ошибка записи.

Исправление: Запустите программу проверки диска и выполните проверку поверхности диска.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5300: Тестовый файл слишком мал. Требуемый размер приведен ниже.

Исправление: Для тестирования используйте диски с файлами большего размера.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5600: невозможно получить IP адрес компьютера.

Исправление: Проверьте правильность установки и привязки протокола TCP/IP. Также проверьте наличие серверов типа WINS или DNS в вашей сети. Попробуйте выполнить операцию ping к необходимому компьютеру из командной строки.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5601: Нет ответа от сетевого компьютера.

Исправление: Проверьте, подключен ли требуемый компьютер к сети. Убедитесь, что удаленный компьютер отвечает на ICMP пакеты – в особенности если на нес установлен firewall.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5602: Размер пакета, для передачи на требуемый компьютер, слишком велик.

Исправление: Обычно проблема заключается в неправильном сетевом драйвере. Современные сетевые карты (и их драйвера) поддерживают возможность фрагментации пакетов ICMP, но устаревшие устройства могут эту функцию и не поддерживать. Если вы используете исходный драйвер, попробуйте обновить его.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5700: Невозможно инициализировать подключение к Internet.

Исправление: Убедитесь, что вы подключены к Internet; Если вы подключаетесь к сети Internet через модем, то вам необходимо установить связь вручную или же настроить систему на автоматическое подключение при необходимости.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5701: Невозможно подключиться к серверу.

Исправление: Убедитесь, что имя сервера введено правильно (проверьте орфографию). Так же попробуйте провести операцию ping из командной строки. Если это не помогает, введите непосредственный IP адрес. Если это веб сервер, то попробуйте подключиться к нему через web браузер. Если же это FTP, то используйте специализированную программу для работы с FTP.

Для более подробной информации (FAQ).


Ошибка E5702: Указанный файл/папка не найдены.

Исправление (путь/папка): Убедитесь, что введенные данные (путь/папка) верны (проверьте орфографию). Если же вы хотите его создать, то убедить в наличии соответствующих полномочий. Некоторые системы не позволяют создавать более одного уровня за один раз.

Исправление (файл): Убедитесь, что введенный адрес файла верен (проверьте орфографию) и существует на сервере. Если же вы хотите его создать, то убедить в наличии соответствующих полномочий.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E5703: Ошибка при запросе сервера. Код ошибки смотрите ниже.

Исправление: Все зависит от кода ошибки, присланного сервером. Скорее всего, вы сделали ошибку при вводе имени пользователя и пароля или же запрос серверу был составлен неправильно или он не поддерживается сервером (проверьте настройки сервера).

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E5704: Ошибка при создании локального файла.

Исправление: Проверьте наличие полномочий для проведений операций чтения/записи и корректность имени файла. Если файл с таким именем уже существует, проверьте наличие полномочий на его перезапись.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E5705: Ошибка при загрузке файла. Код ошибки смотрите ниже.

Исправление: Для более подробной информации смотрите другие сообщения об ошибках. Если же более никаких сообщений нет, то попробуйте диагностировать ошибку по ее коду. Если же вы считаете, что произошла ошибка при передаче информации (таймаут/повреждение файла); то попробуйте повторить операцию.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E5706: Ошибка при создании файла на удаленном компьютере.

Исправление: Проверьте наличие полномочий для проведений операций чтения/записи на данном сервере. Если файл с таким именем уже существует, проверьте наличие полномочий на его перезапись.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E5707: Ошибка при отсылке файла. Код ошибки смотрите ниже.

Исправление: Для более подробной информации смотрите другие сообщения об ошибках. Если же более никаких сообщений нет, то попробуйте диагностировать ошибку по ее коду. Если же вы считаете, что произошла ошибка при передаче информации (таймаут/повреждение файла); то попробуйте повторить операцию.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8000: Папка для хранения временных файлов не назначена, невозможно создать временный файл.

Исправление: Установите временную папку (проверьтесь значение переменных TMP и TEMP) и наличие свободного места на соответствующем диске.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8100: Ошибка при создании контекст для принтера.

Исправление: Проверьте подключение принтера к компьютеру и его текущее состояние (включен/выключен). Попробуйте удалить, и затем, переустановить его драйвер.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8101: Произошла ошибка при создании объекта для принтера.

Исправление: Ошибка вызвана программой; проверьте ее корректную установку.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8102: Ошибка ADO; Код ошибки смотрите ниже.

Исправление: Попробуйте решить проблему, основываясь на коде ошибки. Чаще всего эта проблема связана с «плохим» соединением. Также убедитесь, что у вас установлена свежая версия MDAC (2.5 или более новая).

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8103: Невозможно инициализировать интерфейс ODBC.

Исправление: Проверьте наличие установленной системы ODBC. Возможно, вам необходимо переустановить MDAC или его более позднюю версию.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8104: Ошибка подключения к базе данных.

Исправление: Убедитесь, что информация об адресе базы данных введена правильно (проверьте орфографию). Проверьте работоспособность сервера специальными утилитами. Возможно, что у вас недостаточно полномочий для создания удаленного подключения.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8105: Ошибка создания рапорта. Код ошибки смотрите ниже.

Исправление: Попробуйте решить проблему, основываясь на коде ошибки.

Если же вы сами отменили операцию, то никакой ошибки нет.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8106: Невозможно отправить сообщение, используя систему MAPI.

Исправление: Проверьте правильность установки и настройки клиента MAPI, а также его соответствие стандартам MAPI провайдера. Обычно MAPI клиентом является ваш стандартный почтовый клиент. Убедитесь, что ваша учетная запись настроена правильно.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8107: Невозможно отправить сообщение, используя систему SMTP.

Исправление: Проверьте правильность введенной вами информации о сервере SMTP и работоспособность самого сервера. Попробуйте проверить его существование операцией ping из командной строки или же попробуйте отослать тестовое сообщение, используя, ваш базовый почтовый клиент. Возможно, что ваших полномочий недостаточно для отправки почтовых сообщений или же сообщение не соответствует критериям отбора сообщений на сервере.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8108: Невозможно отправить сообщение, используя систему NNTP.

Исправление: Проверьте правильность введенной вами информации о сервере NNTP и работоспособность самого сервера. Попробуйте проверить его существование операцией ping из командной строки или же попробуйте отослать тестовое сообщение, используя, ваш базовый почтовый клиент. Возможно, что ваших полномочий недостаточно для отправки новостей или же сообщение не соответствует критериям отбора сообщений на сервере.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8109: Невозможно направить сообщение в очередь.

Исправление: Проверьте правильность введенной вами информации о сервере MSMQ и работоспособность самого сервера. Попробуйте проверить ее существование операцией ping из командной строки. Возможно, что ваших полномочий недостаточно для доступа к данному серверу.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8110: Ошибка при загрузке файла.

Исправление: Для более подробной информации смотрите другие сообщения об ошибках. Если же более никаких сообщений нет, то попробуйте диагностировать ошибку по ее коду. Если же вы считаете, что произошла ошибка при передаче информации (таймаут/повреждение файла); то попробуйте повторить операцию.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8111: Неизвестная или недокументированная ошибка.

Исправление: О данной ошибке не имеется какой-либо подробной информации.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8112: Неизвестная ошибка.

Исправление: О данной ошибке не имеется какой-либо подробной информации.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8113: Недостаточно свободного места на жестком диске.

Исправление: Проведите очистку требуемого диска. Или же используйте другой диск.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8114: Недостаточно свободной памяти.

Исправление: Для освобождения памяти закройте как можно больше ненужных приложений. Или же увеличьте размер файла подкачки.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8115: Операция была отменена.

Исправление: Нечего исправлять, вы сами отменили операцию.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Ошибка E8116: Операция была отменена.

Исправление: Нечего исправлять, вы сами отменили операцию.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


ИНФОРМАЦИЯ & УТОЧНЕНИЯ


CPU/Информация о процессоре

Процессор (также называется CPU – Central Processing Unit) сердце любой системы.

Рейтинг Производительности (Performance Rating) – Отражает скорость, с которой должен работать процессор класса Pentium (II, !!!, IV), чтобы сравниться с вашим процессором. Эта система пересчета очень полезна при сравнении различных процессоров. Обычно PR получают на стендовой машине, используя систему WinStone (программа тестирования).


FPU/Информация о Математическом процессоре (Co-Processor).

Математический процессор (также называется FPU – Floating Point Unit) используется для непосредственных расчетов с плавающей тоской, так как выполняет их быстрее главного процессора. Хотя сегодня он уже встроен в главный процессор, ранее его приходилось покупать отдельной микросхемой.


Коэффициент умножения процессора (CPU Clock Multiplier)

Это внутренний коэффициент умножения процессора для передачи скорости процессора системной шине. Таким образом, скорость процессора умножается на частоту системной шины (MHz).

Для проведения операции оверклокинга (увеличения производительности сверх номинала), вы можете увеличить коэффициент умножения, тем самым, увеличив скорость процессора. Но на большинстве современных процессоров изменение коэффициента умножения заблокировано; Так что остается только вариант увеличения скорости системной шины.


кеш

Достаточно быстрая память, используемая процессором или чипсетом для хранения часто используемой информации. Ее размер варьируется от 1KB до 8MB, но чем больше, тем лучше. Это параметр очень важен при наличии большого количества оперативной памяти.

Внутренний код/Кеш информации – Быстрая память малого объема, встроенная в процессор, содержит в себе часто используемую информацию. Она также называется кешем первого уровня. У некоторых процессоров кеш для информации и кода различен, у других — он общий. Его размер варьируется от 1kB до 64kB. Чем больше, тем лучше, хотя все зависит от процессора, так как его кеш невозможно добавить. Кеш первого уровня работает на скорости процессора.

Кеш второго/третьего уровня – На некоторых процессорах установлен кеш второго/третьего уровня, большего объема, нежели кеш первого уровня (от 64kB до 2MB), но и более медленным. Данный кеш может быть либо встроенным (таковой работает на скорости процессора) или внешним (таковой работает на скорости системной шины).


Поддержка специальных расширений процессора

Современные процессоры поддерживают новые функции, увеличивающие производительность в специально оптимизированных для этого приложениях. Ниже приведен список наиболее известных расширений:

MMX расширение стандартных инструкций x86, позволяющее одновременно упаковывать и обрабатывать несколько байт информации в едином регистре. MMX состоит из 57 новых инструкций для убыстрения мультимедиа функций приложений. Все новшество этих инструкций состоит в том, что они обрабатывают большое количество разной информации за один раз, что увеличивает общую производительность процессора. Например, одновременно могут обрабатываться растровые изображения и аудио информация для звуковых каналов. MMX увеличивает производительность не только графических или мультимедиа программ, но и всех других. Технология MMX также будет использоваться для всех оптимизированных для нее программ.

Технология 3DNow! – Набор инструкций, добавленный компанией AMD для увеличения производительности 3D приложений, использующих процессор. Как и MMX, он использует операции с плавающей точкой. Его поддержка добавлена в DirectX 6 и более поздних версиях.

Расширенная технология 3DNow! - – Набор инструкций, добавленный компанией AMD для увеличения производительности 3D приложений, использующих процессор. Вносит добавочные инструкции к уже имеющимся в 3DNow! Поддержка добавлена в DirectX 7 и более поздних версиях.

SSE — расширение для MMX было создано для увеличения производительности в приложениях, использующих 3D графику, 3D геометрию, обработку сигнала, кодирование/декодирование видео информации (т. е. MPEG, MPEG2) и т.п.

SSE2 значительная добавка к SSE, внесенная Intel, для ускорения мультимедиа приложений использующих SIMD (single instruction multiple data), например мультипроцессорных массивов.


Кулеры/радиаторы/Системы охлаждения


Информация о чипсетах

Вспомогательные модули на материнской плате соединяют воедино процессор, память, различные шины и т.п. В современные системы встроены один или два чипсета (Северный мост и Южный мост), которые обеспечивают функционирование системы; устаревшие чипсеты могут иметь более двух чипсетов. Оба чипсета подключаются через hub interface или шину PCI.

Северный мост взаимодействует с процессором(ами) через системную шину и содержит один или несколько контроллеров памяти, контроллер AGP, и другие высокоскоростные системные интерфейсы (PCI-X, PCI-66).

Южный мост обычно содержит контроллеры, т. е. ATA/ATAPI, USB, FireWire/1394, SMBus, Сеть, и т.п.


Информация о материнской плате

Это основной системный компонент, к которому подключаются все остальные (Процессор, FPU, память, платы, и т. д.) также содержит Чипсеты, Контроллеры, различные встроенные Устройства и связанные с ними шины.


Информация о контроллере памяти

Контроллер памяти — это один из главных компонентов чипсета, управляющий оперативной памятью. Контроллер кеша обеспечивает взаимодействие между ним и центральным процессором.


Информация о модулях памяти

Показывает информацию об установленной в системе памяти, ее размере и скорости чтения/записи в каждом модуле, установленном на материнской плате. Существует множество типов оперативной памяти (RAM), Самая быстрая на сегодняшней день память DDR SDRAM (Double Data Rate), RDRAM (Rambus DRAM), SDRAM (Synchronous Dynamic RAM), BEDO (Burst EDO), EDO (Extended Data Out), FPM (Fast Page Mode.

Обычно чипсет может поддерживать не более одного типа модулей, так что уточните этот аспект перед следующей покупкой памяти.


Информация о модулях памяти

Эта информация показывается одновременно с информацией о настройках чипсета. Она считывается из специальной информационной микросхемы SPD (Serial Presence Detect), содержащей настройки модуля памяти. Вот некоторые из обозначений:

• Спецификация Intel для памяти типа PC66/100 SDRAM - Версии 1.0 — 1.2:

PCx-abc-defm (например PC100-322-622R) где:

x – Скорость модуля (MHz). Быстродействие шины памяти должно быть равно этому значению.

a - Задержка CAS (циклы CL). Чем ниже, тем лучше (быстрее), но и более дорого.

b – Задержка RAS — CAS (циклы tRCD). Чем ниже, тем лучше.

c - Строка precharge (циклы tRP). Чем ниже, тем лучше.

d – Время чтения (tAC ns). Чем ниже, тем лучше.

e - Версия чипа SPD. 2 соответствует SPD 1.2.

f – Версия пересмотра. 2 соответствует Версии 1.2.

m – Для регистровой памяти — R. Модули, объемом 256MB и более должны быть регистровыми.

• Расширенная спецификация Intel для памяти типа PC100/133+ SDRAM - Версия 1.2b+:

PCx-abc-ddeefm (например PC100-322-54122R) где:

x - Скорость модуля (MHz). Быстродействие шины памяти должно быть равно этому значению.

a - Задержка CAS (циклы CL). Чем ниже, тем лучше (быстрее), но и более дорого.

b - Задержка RAS — CAS (циклы tRCD). Чем ниже, тем лучше.

c - Строка precharge (циклы tRP). Чем ниже, тем лучше.

dd - Время чтения (tAC ns). 54 соответствует to 5.4ns. Чем ниже, тем лучше.

ee - Версия чипа SPD. 12 соответствует SPD 1.2.

f - Версия пересмотра. 2 соответствует Версии 1.2.

m - Для регистровой памяти — R. Модули, объемом 256MB и более должны быть регистровыми.

• Спецификация PC133+ H/E/VC/SDRAM IBM/VIA/Micron/NEC - Версия 2.0:

PCxm-abc-dde (например PC133U-222-452, PC133R-333-542)

x - Скорость модуля (MHz). Быстродействие шины памяти должно быть равно этому значению.

m – Тип модуля (R = Registered, U = Unbuffered, B = Buffered).

a - Задержка CAS (циклы CL). Чем ниже, тем лучше (быстрее), но и более дорого.

b - Задержка RAS — CAS (циклы tRCD). Чем ниже, тем лучше.

c - Строка precharge (циклы tRP). Чем ниже, тем лучше.

dd - Время чтения (tAC ns). 54 соответствует 5.4ns. Чем ниже, тем лучше.

e - Версия чипа SPD. 2 соответствует SPD 2.0.

• Спецификация PC1600+ DDR SDRAM Micron/Samsung/Hyundai - Версия 1.0:

PCxm-aabc-dde (например PC1600R-2533-750)

x – Пропускная способность памяти (MB/s). Скорость шины памяти должна быть 1/16 от данного значения.

m - Тип модуля (R = Registered, U = Unbuffered, B = Buffered).

aa - Задержка CAS (циклы CL). Чем ниже, тем лучше (быстрее), но и более дорого.

b - Задержка RAS — CAS (циклы tRCD). Чем ниже, тем лучше.

c - Строка precharge (циклы tRP). Чем ниже, тем лучше.

dd - Время доступа (tAC ns). 54 соответствует to 5.4ns. Чем ниже, тем лучше.

e - Версия чипа SPD. 0 соответствует to SPD 1.0.

•Спецификация PC600+ RDRAM Rambus - Версия 1.0:

xMB/a b c PCd-e (например 256MB/16 ECC PC800-45)

x – Размер модуля в мегабайтах.

a – Количество элементов RDRAM на одном модуле.

b – Поддержка коррекции ошибок (т.е. ECC)

c - Зарезервирована.

d - Скорость (Пропускная способность памяти, Mt/s). Скорость шины памяти должна быть 1/2 от данного значения.

e – Время отклика (ns).

• Спецификация чтения/записи/задержки CL для SDRAM/DDR:

a-b-b-bR c-d-d-dW e-f-gCL

a - read page hit clocks for first item

b - read page hit clocks for follow-up items

c - write page hit clocks for first item

d - write page hit clocks for follow-up items

e - CL (задержка CAS)

f - SDRAM tRCD (задержка RAS — CAS)

g - SDRAM tRP (RAS precharge)

• Спецификация чтения/записи/задержки CL для RDRAM:

a-b-b-bR c-d-d-dW e/fCL

a - read page hit clocks for first item

b - read page hit clocks for follow-up items

c - write page hit clocks for first item

d - write page hit clocks for follow-up items

e - RDRAM tRCD (Row to Column delay)

f - RDRAM tCAC (Channel to Channel delay)


Интерфейс Hub

Также известен как hub контроллера ввода/вывода (I/O), осуществляет взаимодействие между Северным мостом и Южным мостом. На старых системах для непосредственного взаимодействия использовался мост PCI, использование интерфейса hub гарантирует, что подсистемы I/O, шина PCI и встроенные контроллеры получают адекватную частоту для максимальной эффективности.


Информация о Системном мониторе

Этот чип был создан для облегчения мониторинга критических параметров системных ресурсов, диагностики системы и созданий рапортов об ошибках.

Обычно данные чипы наблюдают за температурой, скоростью вентиляторов, напряжением и, в случае опасности, предупреждают пользователя.


Информация о Системном Генераторе(PLL IC)

Также известен генератор частоты, этот чип обеспечивает основную синхронизацию (aka частоту) со всеми системными устройствами, включая процессор, Чипсет, Контроллеры, и т.п. Современные версии могут быть перепрограммированы для изменения частоты работы.


Информация APIC

Это устройство обеспечивает многопроцессорное управление прерывания также как распределение прерывания между процессорами. В однопроцессорной системе, выделенная шина APIC’s уменьшает задержки по отношению к PIC. Система APIC взаимодействует с процессорами через выделенную APIC или шину IMB.


Информация о контроллере i2c и шинах SMBus, BMBus

Шины SMBus, BMBus и контроллер i2c обеспечивают работу простой и медленной серийной шины (10-100kHz) для устройств на материнской плате для взаимодействия как друг с другом, так и с системой в целом. Обычно ее используют системные мониторы, модули памяти типа EEPROM и другие устройства EEPROM.


Информация о контроллерах PC Card/CardBus/PCMCIA

Контроллеры PCMCIA (16-bit) или CardBus (32-bit) автоматически обеспечивают высокоскоростную шину с перестраиваемой конфигурацией для соединения высокоскоростных устройств на портативных ЭВМ, включая сетевые адаптеры, модемы и другие контроллеры, например USB или FireWire.


Информация о контроллере Firewire/1394

Контроллер Firewire/1394 обеспечивает быструю последовательную шину (400MHz), которая позволяет создать быстрый, автоматически перестраиваемый, канал связи между вашей системой и другими высокоскоростными устройствами подобно цифровым видеокамерам, и даже другим компьютерам.

В то время как большинство контроллеров предлагает ограниченное число портов (2 или 3) используя концентратор, в данном случае, намного большее количество устройств могут быть подсоединено к системе, хотя общая пропускная способность канала будет разделена между ними всеми.


Информация о контроллере USB

Контроллер USB обеспечивает автоматически настраиваемую связь со средней (USB 1.x – 24/48MHz) или высокой скоростью передачи информации (USB 2.x – 480MHz), между системой и большинством периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры и т.п.

Эта шина устранила потребность во множестве различных шин (последовательной, параллельной, SCSI) и проводах подсоединения (последовательном, параллельном, PS/2, внешнем SCSI).

В то время как большинство контроллеров предлагают ограниченное число портов (2 или 3) используя концентратор, к системе может быть подключено намного больше различных устройств, хотя общая пропускная способность канала будет разделена между ними всеми.


Информация о контроллере LPC

ISA (Industry Standard Architecture) - первоначальная шина, используемая в 1-ом персональном компьютере. Все начиналось с 8-бит и 8MHz, постепенно превращаясь в 16-бит и 8-9MHz на 286 процессоре. Она используется даже сегодня для обслуживания модемов, звуковых карт, плат ввода/вывода и т.п. Но спецификация PC99 требует удаление шины ISA из системы.


Информация о контроллере LPC Hub

Также известный как контроллер Super I/O, обеспечивает наибольшую производительность для шин ISA/X-Bus, совместимых с текущими устройствами. Обычно данный контроллер имеет поддержку интерфейсов наследства, например контроллера клавиатуры, контроллер дисковода, контроллера последовательных / параллельных портов, контроллер управления питанием и встроенный монитор системы.


Информация о шине VESA

VESA (Video Electronics Standards Association) является 32-битным расширением шины ISA с переменной скоростью работы. Хотя данная шина была достаточно быстрой, к ней могло быть подключено не более 2-3 устройств с низкой скоростью передачи информации. Была заменена на шину PCI.

Скорость шины VESA – непосредственная скорость шины VESA. Стандарт схож с FSB.


Информация о шине MCA

Шина MCA (Micro Channel Architecture) должна была стать преемником ISA, была разработана IBM и использовалась в системах PS/2. Эта шина была 32-битной, с использованием монопольного режима передачи, как и EISA, но полностью не совместимая с ISA. Однако она не была признана другими производителями компьютеров и была заменена PCI.


Информация о шине PCI

PCI (Peripheral Component Interconnect) — локальная шина с возможностью автоматической настройки. Текущая версия (2.XX) является 32-битной и работает на скорости в 33MHz; 64-битная — на скорости 66MHz.


Информация о шине AGP

Шина AGP (Advanced Graphics Port) является расширением шины PCI (несмотря на различие в конструкции слота) позволяющим графическому адаптеру использовать системную память, при большей скорости работы (66MHz). При передаче используются режимы 2x, 4x или 8x, обеспечивая большую пропускную способность (133 & 266 MHZ соответственно). Используя DIME, графические карты могут обрабатывать текстуры большего объема, так как размер памяти AGP обычно значительно превышает объем локальной памяти.


Информация о шинах

Шина - набор проводов, позволяющих устройствам связываться между собой. Обычно используется параллельная система комбинирования шин для убыстрения передачи информации. На современных системах имеется множество шин, связывающих различные чипы и устройства также как обеспечивающих каналы связи с периферийными устройствами.


FSB (Front-Side Bus)

Системная шина соединяет между собой процессор(ы) и чипсет. Скорость передачи информации (т.е. количество передаваемой информации) может быть выше реально скорости.

Для увеличения производительности сверх номинала, можно увеличить скорость системной шины, что увеличит скорость процессора; хотя, увеличение скорости системной шины может привести и к увеличению скорости всех периферийных устройств, что отразится на их работоспособности.


Информация о шине PCI-X

Шина PCI-X это новая разработка, самая быстрая версия шины PCI с поддержкой 64-битного режима работающая на скорости в 133MHz.


Информация о BIOS

BIOS (Basic Input Output System) содержит код запуска, который инициализирует и запускает ваш компьютер. Он также обеспечивает взаимодействие между оборудованием и программным обеспечени6ем.


Информация о системе Plug & Play

Plug & Play это интерфейс распределения ресурсов, позволяющий проведения автоматического распределения ресурсов между оборудованием. Некоторые шины, например PCI, PCMCIA, EISA сами выбирают свободные системные ресурсы, интерфейс Plug & Play обеспечивает их совместное взаимодействие.


SMBIOS / DMI

SM (System Management) или Интерфейс управления рабочей станцией (DMI) интерфейсом, через который программное обеспечение может получить детальную информацию статуса системы или информацию от локальных или удаленных автоматизированных рабочих мест.


СПИСОК МОДУЛЕЙ


System Summary
Информация о системе

Показывает общие сведения о вашей системе. Данный модуль очень полезен если вы хотите ознакомится лишь с поверхностной информацией о системе. Более подробную информацию по каждому из системных компонентов вы можете найти в других модулях.

• Тип компьютера, Описание

• Процессоры

• BIOS

• Системные Шины

• Установленная Память

• Информация о Мониторе & Видео Адаптере

• Информация о Звуковой карте

• Информация о устройствах связи

• Дисководы, Жесткие Диски, Устройства CD-ROM/DVD

• Порты (серийный/параллельный/USB)

• Устройства ввода - Клавиатура, Мышь, Игровые контроллеры

• Windows и DOS

• Поддержка Сети

• Режим командной строки: О системе

• Системные требования: Смотрите в других разделах

• Поддержка OS (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка OS (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка OS (Win64): Windows 2003

Разъяснения

Для более подробной информации смотрите следующие разделы:

• Информация о коммуникационном оборудовании

• Информация о компьютере (CPU/Bus/BIOS/Chipset)

• Информация о дисках

• Информация о джойстике

• Информация о клавиатуре

• Информация о материнской плате

• Информация о мыши

• Информация о сети

• Информация о шинах и устройствах PCI & AGP

• Информация о портах

• Информация о принтерах

• Информация о звуковой плате

• Информация о видео системе

• Информация о системах Windows и DOS

• Информация о памяти системы Windows

• Список Сокращений

Опции

Информация о DMI/SMBIOS - показывает информацию о DMI/SMBIOS.

Информация о системных шинах – показывает информацию о системных шинах.

Информация о периферийном оборудовании - показывает информацию о периферийном оборудовании.

Информация о дисках - показывает информацию о подключенных накопителях.

Информация об операционной системе- query the operating systems installed.

Информация о сети - показывает информацию о сетевом окружении.

Информация о BIOS - показывает информацию о BIOS.

Информация о чипсетах - показывает информацию о системном чипсете.

Информация о доступе к процессору через систему MSR - показывает информацию о процессоре, запрашивая ее через систему MSR.

Информация о EEPROM - показывает информацию о процессоре, запрашивая ее через EEPROMs.

Игнорировать отключенные компьютеры.

Определять мультиплексоры шины – При включенном варианте, то будут производиться попытки определения мультиплексоров шины.

Информация о IRQ APIC - показывает информацию APIC (обычно SMP).

Информация о шине X-Bus - показывает информацию об обнаруженных устройствах X-Bus.

Использовать мосты из конфигурации PCI-to-PCI

Советы по оптимизации - При включенном варианте, советы показываться не будут.

Советы

Советы (Оптимизация) List


Mainboard, system and chipset information
Информация о материнской плате

Предоставляет общую информацию о характеристиках и установленных устройствах:

• Информация о системе

• Информация о сборке

• Информация о материнской плате

• Информация о мультипроцессорной системе

• Информация о чипсете

• Информация о контроллерах памяти и установленных модулях

• Информация о модулях памяти

• Информация о шинах

• Информация о слотах расширения и портах

• Информация о жизнедеятельности вашей системы

• Информация о процессоре

• Ключ командной строки: MBInfo

• Требования: Современный BIOS (SMBIOS/DMI 2.0+)

• Поддержка OS (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка OS (Win64): Windows 2003

Объяснения

Для более подробной информации смотрите советы для каждого отдельного пункта.

Для более подробной информации смотрите List of Acronyms.

Опции

Системная информация – информация о системе в целом.

Информация о сборке компьютера – информация о сборке системы.

Информация о материнской плате – информация о материнской плате.

Информация о контроллере памяти - информация о контроллере памяти.

Информация о чипсете - информация о чипсете.

Информация о слотах памяти - информация о слотах памяти и установленных модулях.

Информация о системных шинах - информация о системной шине.

Информация о DMI/SMBIOS - информация о DMI/SMBIOS.

Информация о слотах расширения - информация о слотах расширения.

Информация о портах - информация о существующих портах.

Информация об установленном оборудовании - информация о подключенных устройствах.

Информация о температуре питании и системе охлаждения - информация о системном мониторинге, температуре, питании и т.п.

Информация о MSR - информация о процессоре через систему MSR.

Информация о скорости работы модулей памяти - информация о скорости модулей памяти.

Информация EEPROM - информация о процессоре через EEPROMs.

Использование компенсаторов для внешних температурных сенсоров – добавление компенсирующего значения для внешних температурных датчиков.

Информация о PLL IC - Проверка генератора частоты на материнской плате.

Игнорирование неизвестных PLL IC – не проверять PLL IC, если возможность проверки не поддерживается системой.

Авто определение PLL IC – попытаться найти установленный PLL IC.

Включение/выключение мониторинга состояния оборудования - Включение/выключение мониторинга состояния оборудования.

Игнорировать отключенные терминалы.

Определение мультиплексоров шины – При включении производится попытка включить системные мультиплексоры.

Информация о IRQ APIC - информация о APIC.

I Информация о X-Bus LPC – определение настроек шины X-Bus и LPC.

Информация о (S)MP – показывает информацию о мультипроцессорной системе.

Использование мостов из конфигурации PCI-to-PCI

Показывать советы по оптимизации – При выключении советы по оптимизации системы исчезают.

Советы

Советы (Оптимизация) List


CPU, FPU and BIOS Information
Информация о Процессоре, Математическом процессоре, кеше и BIOS

Предоставляет общую информацию о характеристиках и установленных устройствах:

• Информация о BIOS

• Свойства BIOS

• Информация о Процессоре, Математическом процессоре и их рейтинге производительности

• Информация о возможности обновления процессора

• Настройки процессора

• Состояния процессора

• Ключ командной строки: CPUInfo

• Требования: Современный BIOS, Процессор и шина

• Поддержка ОС (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка ОС (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка ОС (Win64): Windows 2003

Разъяснения

Для более подробной информации смотрите советы для каждого отдельного пункта.

Для более подробной информации смотрите List of Acronyms.

Опции

Информация о DMI/SMBIOS – показывает информацию о DMI/SMBIOS.

Информация о системном BIOS - показывает информацию о BIOS.

Информация о настройках BIOS - показывает характеристики BIOS.

Информация о процессоре - показывает информацию о модели процессора.

Информация о разъеме процессора - показывает информацию о разъеме процессора.

Информация о специальных функциях процессора - показывает информацию о поддерживаемых процессором расширениях.

Информация о температуре, системе охлаждения и питании - показывает информацию о состоянии процессора.

Информация о процессоре через MSR - информация о процессоре через систему MSR.

Расширенная информация о процессоре - показывает более подробную информацию о процессоре.

Информация о процессоре через EEPROM - информация о процессоре через EEPROMs.

Использование компенсаторов для внешних температурных сенсоров – добавление компенсирующего значения для внешних температурных датчиков.

Информация о серийном номере процессора – показывает серийный номер процессора.

Информация о системной шине – показывает информацию о системных шинах данного компьютера.

Информация о микрокоде процессора – показывает информацию о микрокоде процессора.

Включить мониторинг состояния процессора – включение системы мониторинга, если та была отключена.

Игнорировать отключенные терминалы

Определение мультиплексоров шины – При включении производится попытка включить системные мультиплексоры.

Информация о MTRR - показывает информацию о настройках вариантов регистров типов памяти.

Информация о PAT – показывает информацию о PAT.

Использование мостов из конфигурации PCI-to-PCI

Показывать советы по оптимизации – При выключении советы по оптимизации системы исчезают.

Советы

Советы (Оптимизация) List


Video System Information
Информация о видео системе

Предоставляет подробную информацию о мониторе/LCD, видео адаптере(ах) и других установленных видео устройствах:

• Информация о мониторе/LCD, характеристики

• Монитор/LCD/запрограммированные тайминги

• Характеристики видео адаптера

• Информация о видео драйвере

• Информация о видео BIOS

• Информация о Расширениях VESA BIOS

• Характеристики видео устройств

• Ключ командной строки: VideoInfo

• Поддержка ОС (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка ОС (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка ОС (Win64): Windows 2003

Разъяснения

Название монитора – тип и производитель вашего монитора.

Максимальное разрешение – максимальное разрешение, поддерживаемое монитором. Обычно используется более низкое разрешение, так как при максимальном разрешении минимальная частота обновления.

Пределы горизонтальной развертки - пределы горизонтальной развертки в kHz.

Вертикальная частота обновления – или частота регенерации, измеряется в Hz количество перерисовок экрана в секунду. Чем частота регенерации выше, тем безопаснее для глаз.

Поддержка стандарта DPMS – при наличии ваш монитор может «погружаться» в спящий режим, т.е. уменьшать потребление питания. VESA DPMS (Display Power Management Signalling) — интерфейс взаимодействия видео адаптера и монитора.

Energy Star – программа U. S. EPA (Environmental Protection Agency) для уменьшения энергии, потребляемой периферийными устройствами.

Видео адаптер – название и производитель видео адаптера.

Общий объем памяти – общее количество установленной памяти.

Видео память – общее количество памяти, установленной на самой видео карте.

Память AGP – Временно выделяемая оперативная память для нужд видео адаптера.

Поддержка DIME - DIME (Direct Memory Execution) карты AGP могут текстурировать объекты непосредственно в памяти AGP. В противном случае текстуры хранятся либо в локальной памяти, либо копируются, используя DMA или PIO, из оперативной памяти в локальную память адаптера.

Версия оборудования – физическая версия устройства.

Поддержка VESA/DDC – информация о поддержке драйверов/адаптером стандартов VESA DDC (Display Data Channel) с помощью которых видео адаптер может контролировать монитор, что повышает производительность.

Текущий видео режим – текущее разрешение и количество цветов.

Вертикальная частота обновления – количество перерисовок экрана в секунду. Это значение должно быть не менее 70Hz или 85Hz (при использовании высоких разрешений).

Если вы используете дисплей LCD, частота регенерации не должна превышать 60Hz, хотя высоко производительные дисплеи LCD поддерживают 75Hz.

Поддерживаемые частоты обновления – список поддерживаемых частот обновления для данного разрешения. Панели LCD могут поддерживать только одну частоту обновления.

ID видео драйвера – имя видео драйвера.

Версия видео драйвера - версия видео драйвера.

Поддерживаемая версия Windows – Версия Windows, для которой предназначен данный драйвер. Для Windows 9X/Me/NT4 это значение должно быть 4.0. Для Windows 2000, XP — 5.0.

Видео драйвер стандарта Plug & Play – ваш драйвер совместим со стандартом plug & play. Все современные драйверы должны поддерживать стандарт plug & play.

Видео ускорение – показывает возможности ускорения видео потока. Рекомендуется Полное Ускорение. Изменяйте это значение только при возникновении проблем.

Хранитель экрана активен – показывает текущий статус хранитель экрана.

Время перед запуском хранителя экрана – показывает время ожидания перед запуском хранителя экрана

Поддерживаемые видео режимы – список всех видео режимов, цветовой глубины и частоты обновления, поддерживаемой вашим видео адаптером. Высокопроизводительные видео адаптеры поддерживают множество различных режимов. Панели LCD могут поддерживать только один режим.

Видео BIOS - BIOS (Basic Input Output System) содержит в себе код, необходимый для запуска и инициализации вашего видео адаптера. Он также обеспечивает взаимодействие между оборудованием и программным обеспечением.

Производитель BIOS – компания, выпустившая BIOS.

Дата выпуска BIOS – дата выпуска вашего BIOS.

Версия BIOS – версия программы BIOS.

VESA BIOS – базовый интерфейс, обеспечивающий взаимодействие программного обеспечения с оборудованием. Большинство современных карт совместимы с данным стандартом, он же очень важен для игр под DOS, хотя и не требуется для Windows. Sandra не может определить версию VESA, выпущенную после выхода данной версии Sandra. В данном случае рекомендуется обновить вашу версию программы.

Версия – версия интерфейса поддержки. Для большинства карт он должен быть 2.00, хотя для некоторых новых карт — 3.00.

Производитель – компания, создавшая код VESA BIOS.

Видео Адаптер – название вашего видео адаптера.

Версия адаптера – версия вашего видео адаптера.

VESA OEM BIOS – название компании, написавшей исходный VESA код для BIOS.

Версия VESA OEM – Версия кода BIOS.

Общее количество видео памяти – объем оперативной памяти, доступной для VESA.

Видео режим – текущий видео режим.

Адрес линейного фрейм буфера - адрес линейного фрейм буфера, следуя которому, процессор расписывает память видео карты. Карты, поддерживающие LFB (Linear Frame Buffer) работают значительно быстрее, так как используется 32/64-битный режим.

8-битный режим DAC - DAC (Digital to Analogue Converter — Конвертер цифрового сигнала в аналоговый) поддерживает 8-битные режимы.

VGA совместимый – указывает на то, что ваш видео адаптер совместим со стандартом VGA. Все современные карты должны соответствовать стандарту VGA.

Видео режимы VESA – Список всех видео режимов VESA, разрешений, цветовой глубины и необходимой памяти.

DirectX - DirectX это набор библиотек для работы с графикой от Microsoft, особенно он важен для мультимедиа приложений и игр, включая 3D, звук, музыку, поддержку устройств ввода и сетевого взаимодействия.

Поддержка DirectX- DirectDraw – указывает на текущую версию интерфейса DirectDraw. DirectDraw это интерфейс Windows для корректного взаимодействия с другими программами и вывода их информации на монитор, игнорируя GUI. Этот интерфейс очень важен для многих игр и видео фильмов.

Поддержка DirectX Direct3D - указывает на текущую версию интерфейса Direct3D. Direct3D это набор библиотек для обработки 3D изображения в играх и других мультимедиа приложениях.

Поддержка OpenGL указывает на текущую версию библиотек OpenGL. OpenGL это набор библиотек для обработки высококачественного 3D изображения. Он может быть использован на SGI, PC, MAC, и т.п. в отличии DirectX.

Эффекты анимации – указывает на текущий статус системы анимации.

Обновление полного окна – указывает на возможность обновления изображения в реальном времени при растягивании проигрывающего его окна.

Сглаживание шрифтов – указывает, что для всех экранных шрифтов применяется система anti-alias. Эта процедура сглаживает шрифты, но снижает производительность системы.

Режим видео устройства – различные характеристики видео устройства.

Совместимость - lists the various functions the video adapter/driver support natively. Windows will emulate functions not supported. Very fast video adapters implement most of the listed capabilities and, generally, this is why there can be a large difference between two adapters even if the same chipset is used. The video driver can be more important then the chipset itself!

Video Clipping Capabilities - lists the clipping capabilities of the video adapter.

Video Raster Capabilities - lists the drawing capabilities of the video adapter.

Video Curve Capabilities - lists the curve drawing capabilities of the video adapter.

Video Line Capabilities - lists the line drawing capabilities of the video adapter.

Video Polygonal Capabilities - lists the polygon/triangle capabilities of the video adapter.

Video Text Capabilities - lists the text drawing capabilities of the video adapter.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Monitor(s) Information - show information about the monitors.

Include Video Adapter(s) Information - show information about the video adapters.

Include Video Driver Information - query the video driver.

Include Supported Video Modes Information - list the modes supported.

Include Video BIOS Information - query the video BIOS of the adapter.

Include VESA BIOS Information - query the VESA interface of the BIOS.

Include Special Capabilities Information - show the advanced capabilities of the driver.

Include Video Device Information - query the video device.

Include Video Device Capabilities Information - show the capabilities of the device.

Include DirectX Information - query the DirectX video interface.

Include Temps, Fans and Voltages Information - query the video environment monitor for temperature, cooling and voltage sensors.

Use temperature compensation for external sensors - add temperature compensation for the external temperature sensors.

Enable Disabled HW Monitors - enable the environment monitors if they are not enabled.

Ignore Disabled Hosts - if disabled, attempt to enable the controllers.

Use bridges by PCI-to-PCI bridge configuration - get no/type of busses through bridges; otherwise get through OS.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Printer & Fax Information

Shows detailed information about the printer(s) and fax device(s) available to this system either local or remote:

• Printer Information

• Printer Settings

• Printer Driver Support

• Printer Driver Settings

• Printer Device Characteristics

• Command Line Switch: PrinterInfo

• Requirements: Printer or Fax & drivers installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Printer Name - the type and make of the printer.

Printer Status - the status of the printer. The printer can be idle, printing documents or in an error mode. The error type is specified if known.

Printer Type - the printer can be either local or remote (i.e. on a network).

Shared As - the name of the shared resource that represents this printer.

Port - the port the printer is connected to.

Comments - user defined comments for this printer.

Print Processor - the print engine that the printer driver uses. Generally it is Windows but there are other specialised print processors, especially on a network.

Data Type - the format in which printing information is stored on your disk. Generally EMF (Enhanced Metafile Format) is faster as it is smaller and is printer independent. RAW format is printer specific and takes more space but some printers (e.g. faxes) cannot use EMF.

Default Printer - indicates whether this is the default printer.

Shared Printer - indicates whether this printer can be shared with other users on a network.

Spooler Priority - the process priority of the print spooler. Maximum prints faster but the machine becomes very slow since most time is spent printing. The default is minimum.

Driver Version - the version of the printer driver.

Supported Windows Version - the version of Windows the driver was designed for. For Windows 9X/Me/NT4 this should be 4.0 and 5.0 for Windows 2000, XP.

Print Driver ID - the filename of the print driver.

Printer Driver Version - the file version of the print driver.

Print Technology - the technology used by the printer. Most printers are raster printers (i.e. deal with dots) - only plotters use vector-printing technology.

Printer Mode - the resolution in dpi (dots per inch) and monochrome/colour depth.

Print Quality - the print quality either as a term (e.g. Draft, Proof) or specified in dpi.

Paper Size - the paper type used and its dimensions.

Page Orientation - can either be portrait or landscape.

Paper Source - the bin used for printing.

ICM Colour Matching - the system used to optimise the printing of colours or grey scales.

True Type Font Support - specifies whether the printer can download the fonts (i.e. the printer does the rendering) or print them as graphics (i.e. rendered by the computer).

Printer Bins - the list of paper bins supported by the printer.

Paper Types - the list of paper types and dimensions supported by the printer.

Printer Modes - the list of supported printer resolutions and monochrome/colour depths.

Printer Device Mode - various characteristics of the video mode that are self-explanatory.

Printer Capabilities - lists the various functions the printer supports natively. Windows will emulate functions not supported. Very fast printers implement most of the listed capabilities and, generally, this is why there can be a large difference between two printers even if the same hardware is used. The printer driver can be more important then the hardware itself!

Printer Clipping Capabilities - lists the clipping capabilities of the printer.

Printer Raster Capabilities - lists the drawing capabilities of the printer.

Printer Curve Capabilities - lists the curve drawing capabilities of the printer.

Printer Line Capabilities - lists the line drawing capabilities of the printer.

Printer Polygonal Capabilities - lists the polygon/triangle capabilities of the printer.

Printer Text Capabilities - lists the text drawing capabilities of the printer.

Printer Drive Escapes - lists the specialised functions the printer driver supports.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include General Printer/Fax Information - show the basic device information.

Include Printer/Fax Driver Information - query the driver for information.

Include Printer/Fax Device Information - query the device for information.

Include Printer/Fax Device Capabilities Information - show the device capabilities.

Include Paper Bins Information - show the installed paper bins.

Include Paper Types Information - show the supported paper types.

Include Print Modes Information - list the modes supported.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


WinSock (Internet) Information

Shows detailed information about the Windows Sockets Interface that connects your computer to the Internet via various protocols:

• WinSock Library Information

• Local Host Information

• Network Services Information

• Command Line Switch: WinSockInfo

• Requirements: Internet connection, WinSock v2

• OS (Win32) Support: Windows 98, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

32/64-bit WinSock Library - Windows 32/64 programs use a 32/64-bit version of the library that is faster and offers more functions.

16-bit WinSock Library - the 16-bit version is used by legacy programs, e.g. Windows 3.1x programs.

Version Required - the version required by most popular Internet programs. Your library should support at least version 2.0.

Highest Version - the highest version supported by the library. The latest version is 2.02 that adds various new functions and improvements.

Description - the name and version of the WinSock library.

System Status - the current status of the library.

Maximum Sockets - the maximum number of sockets a process can use. This is roughly the number of connections that can be made at any one time.

Maximum UDP datagram size - the maximum size (in KB) of a packet that can be sent by UDP. UDP is a connectionless protocol (resembling the postal service) through which applications can transmit messages.

Host Name - the fully qualified name (including domain) of your computer.

IP Address(es) - list of IP addresses used by your computer.

IPX Address(es) - list of the hardware (MAC) addresses of your computer.

Services Information - list of services, including name, port and protocol used. Services include FTP, TELNET, HTTP (web) and many others. You can find a complete list and descriptions in any TCP/IP book.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include 32/64-bit WinSock Library Information - query the 32/64-bit WinSock library.

Include 16-bit WinSock Library Information - query the 16-bit WinSock library.

Include Local Host Information - query the local host.

Include Network Services Information - query the active IP services running.

Include SNMP Information - attempt to query information by SNMP.

Include Network Adapter(s) Information - list network adapters details.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Game Controllers Information

Shows detailed information about the game controllers(s) connected to the system and the driver software:

• Game Controller Driver Characteristics

• Game Controller General Characteristics

• Game Controller Current Status Information

• Game Controller Calibration Settings

• Command Line Switch: JoystickInfo

• Requirements: Joystick, game-pad, game port and joystick driver

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Name - the name and make of the game controller.

Manufacturer - the manufacturer of the game controller driver.

Driver ID - the filename of the joystick driver.

Support - the maximum number of game controllers supported by the driver.

Buttons - the number of buttons on the game controller.

Z-Coordinate - the game controller supports depth.

Rudder - the game controller supports rudder style use.

U-Coordinate - the game controller supports U-axis.

V-Coordinate - the game controller supports V-axis.

Point-Of-View - the game controller supports point-of-view hat or mode.

Continuous Degree Bearings - the game controller supports rotation.

State - specifies whether the device is plugged-in or not.

Min/Max X-Position - the range of values possible for X-axis.

Min/Max Y-Position - the range of values possible for Y-axis.

Min/Max Polling Interval - the range of time intervals the device can be polled at. This determines the responsiveness of the controller.

Options

Include Game Controller Driver Information - query the controller driver.

Include Game Controller Device Information - query the game device.

Include Game Controller Status Information - query for the status of the device.

Include Calibration Information - show the calibration device settings.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Sound Card Information

Shows detailed information about the sound card installed, and the various sound drivers installed:

• Wave Devices - Recording and Playback

• MIDI Devices - Control (input/output) and Playback

• Mixer Devices

• Auxiliary Devices

• Command Line Switch: SoundInfo

• Requirements: Sound card, multi-media drivers installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Wave Devices - are the digital audio devices present in your system. They are used for voice playback and special effects in games.

MIDI Devices - are the music devices present in your system. MIDI is an interface allowing the connection of various musical devices for playback or recording purposes.

Mixer/Auxiliary Devices - are mixer channels that handle the mixing of the audio, MIDI, Video, line-in, line-out, CD, microphone, etc. devices.

Name - the name of the device. Sandra cannot (sometimes) detect devices released after this release of Sandra! Update your copy of Sandra.

Manufacturer - the name of the company that wrote the driver for the device.

Version - the version of the device driver.

Product ID - the unique ID number assigned to this device.

Sampling Bits - the maximum number of sampling bits used for playback or recording. Current devices use 16-bits which convey higher quality music than older 8-bit devices.

Sampling Rate - the maximum sampling rate supported by the device in kHz. This is the number of times the sound is sampled in one second. Latest devices can sample at 44.1kHz.

Channels - the number of supported channels.

MIDI Device Type - the type of MIDI device the device implements, generally the type of synthesiser implemented.

Auxiliary Device Type - the type of input/output device this mixer channel deals with.

Voices - the maximum number of voices that can play at any one time.

Notes - the maximum number of notes that can play at any one time.

Device Capabilities - lists the various functions the device supports. This depends on the type of device. A device does not need to support all the functions, some are not required. The performance has nothing to do with the number of functions supported - only usability is affected.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Device Capabilities Information - show the capabilities of the sound device.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Mouse Information

Shows detailed information about the mouse input device and drivers installed:

• Mouse Information

• Mouse Driver Information

• Configuration Settings

• Windows for Pens Support

• Accessibility Features

• Command Line Switch: MouseInfo

• Requirements: Mouse or pen present

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Name - the type and make of the mouse.

Buttons - the number of buttons the mouse has and is supported by the mouse driver.

Type - the way the mouse is connected to the PC. Most mice today are PS/2 type, but there are also USB, Serial and Bus mice.

Port - the port the mouse is connected to.

Interrupt - if the mouse requires a specific interrupt, the number of the hardware interrupt used by the mouse.

COM Port Address - if the mouse is connected through a serial (COM) port, the hardware address of the I/O ports used by the serial port.

Plug & Play Version - the version of plug & play the mouse supports.

Driver ID - the filename of the mouse driver.

Version - the version of the mouse driver.

DOS Version - if a DOS (real-mode) mouse driver is installed, the version of the DOS mouse driver.

Pen Windows - specifies whether the mouse driver supports pen input.

Button Configuration - specifies whether the user uses the mouse with the right or the left hand.

Pointer Trails - specifies whether the pointer trails are active. Pointer trails improve mouse pointer visibility on laptop displays.

Tracking Speed - the index of tracking speed.

X/Y Threshold - the X/Y-axis movement threshold, i.e. no of units of movement that  the mouse must be moved in order to register a movement.

Double Click Speed - the maximum time between 2 mouse clicks that are taken to represent a double-click instead of 2 separate clicks.

Accessibility Features - various settings used to make Windows more accessible for disabled users. Must be installed and configured specifically.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Accessibilities Features Information - query the accessibility features driver.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Keyboard Information

Shows detailed information about the keyboard input device and drivers installed:

• Keyboard Information

• Keyboard Driver Information

• Configuration Settings

• Accessibility Features

• Command Line Switch: KeyboardInfo

• Requirements: Keyboard present

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Type - the name and type of the keyboard.

Type/Sub Type - the hardware type and sub-type assigned to this type of keyboard.

Function Keys - the number of function keys available on the keyboard. Modern keyboards have 12 function keys, F1 to F12.

Intercept Support - whether the keyboard controller supports a special function used to change various settings.

Get/Set Typematic Rate - an enhanced functionality of some keyboards. This enables you to modify the Repeat Speed and Repeat Delay. These two variables can be changed usually from the BIOS.

Keyboard Controller - the controller built-in your keyboard. Usually this is an Intel 8042 or compatible. However, some keyboards may have different controllers that support different functions.

Layout ID - the ID number assigned to this keyboard layout.

Layout Type - the country this keyboard was designed for.

Driver ID - the filename of the keyboard driver.

Version - the version of the keyboard driver.

DOS Version - if a DOS (real-mode) keyboard driver is installed, the version of the DOS keyboard driver.

Code Page - the code page the keyboard uses. Code pages specify characters used by different countries.

Repeat Delay - shows how long the computers waits after you press and hold down a key. For example 2 is a medium repeat delay (nearly the default) while 0 is fast, i.e. the computer will not wait at all.

Repeat Speed - shows how fast a key repeats when you press and hold it down. Roughly it means characters/second. For example 16 is a medium repeat speed; 22 is fast where 9 is slow

Accessibility Features - various settings used to make Windows more accessible for disabled users. Must be installed and configured specifically.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Accessibilities Features Information - query the accessibility features driver.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Media Control Devices (MCI) Information

Shows detailed information about the Media Control Devices installed in your system:

• AVI, MPEG, VideoCD, Motion Video

• Animation

• Video Cassette Recorder (VCR)

• Laser Disc

• Wave Audio

• MIDI Sequencers

• CD Audio

• Command Line Switch: MCInfo

• Requirements: Multimedia drivers installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

MCI - Media Control Devices are device drivers that handle various aspects of the Windows system by providing a simple generic interface that lets you play multimedia files (audio, video, animation, MIDI, etc.). Sandra cannot (sometimes) detect devices released after this release of Sandra! Update your copy of Sandra if this happens.

Name - the name and make of the device.

Type - the type of device.

Alias - the shortened name that uniquely identifies this device.

Full Name - the complete name and interface type of this device.

Driver ID - the file name of the device driver.

Version - the version of the device driver.

Device Capabilities - lists the various generic functions the device supports. This depends on the type of device. A device does not need to support all the functions, some are not required. The performance has nothing to do with the number of functions supported - only usability is affected.

Specific Device Capabilities - lists the various specific functions the device supports. This depends on the type of device. A device does not need to support all the functions, some are not required. The performance has nothing to do with the number of functions supported - only usability is affected.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Device Capabilities Information - show the capabilities of the MCI device.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Advanced Power Management (APM) Information
Advanced Power Management (ACPI & APM) Information

Shows detailed information about the ACPI & APM interfaces and drivers installed:

• ACPI Interface Information

• APM Interface Information

• Power Status

• Battery Status

• System Status

• Command Line Switch: APMInfo

• Requirements: APM/ACPI BIOS, APM/ACPI support enabled

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

ACPI - The Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specification is the key element in Operating System Directed Power Management (OSPM). OSPM and ACPI both apply to all classes of computers, explicitly including desktop, mobile, home, and server machines. ACPI evolves the existing motherboard configuration interfaces to support these advanced architectures in a more robust, and potentially more efficient manner.

Generally if ACPI enabled, APM should be disabled as it may interfere with normal ACPI operation.

ACPI Version - the version of the ACPI BIOS interface. Latest version is 1.00.

ACPI Manufacturer - the company that wrote the ACPI BIOS interface.

APM - Advanced Power Management is a system which manages the power of your PC. Usually this means the power of batteries for notebooks although it is also used in desktop computers. By turning off some devices (e.g. power down monitor, stop hard disk rotation, reduce CPU frequency, etc.) the power consumption is reduced thus increasing the life of the batteries.  Also, in the case of monitors the life of the tube is also increased.

APM Version - the version of the APM BIOS interface. Latest version is 1.02.

Program Support - whether the APM interface supports 16-bit and/or 32/64-bit protected mode software or just real mode.

APM Status - whether the APM is currently operational or it has been disabled.

AC Line Status - the status of the power connection to your PC.  It can be On-line, i.e. powered by the mains or Off-line, i.e. powered by batteries.

Battery Status - whether a battery is currently plugged-in and if so whether it is charging.

Battery Life - the percentage of the full capacity that is still available.

Battery Remaining Time - an estimation of the time left before no more power is left based on the current rate of consumption or based on recent history.

Clock slow-down - whether APM can reduce the CPU frequency in order to conserve power.

Global stand-by - whether the computer can enter stand-by mode.

Time Wake-up - whether the computer can wake-up at a certain time automatically

Ring Wake-up - whether a telephone ring can wake up the computer using a modem.

PCMCIA Ring Wake-up - whether a telephone ring can wake up the computer using a PCMCIA modem.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include DMI/SMBIOS Information - query the DMI/SMBIOS hive of the system.

Include ACPI Information - query the ACPI system.

Include APM BIOS Information - query the APM BIOS of the system.

Include APM System Information - query the system APM interface.

Include Drives Power Management Information - query the drives for PM settings.

Include BIOS SMBus Information - query the BIOS SMBus interface.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


PCI, AGP, CardBus Bus and Devices Information
PCI, AGP, CardBus Buses and Devices Information

Shows detailed information about the PCI, AGP, CardBus, PCMCIA buses and the devices (cards) connected to them:

• PCI, AGP, CardBus, PCMCIA Bus Interface Information

• Device Information & Capabilities

• Command Line Switch: PCInfo

• Requirements: PCI, AGP, CardBus system, version 2.00 or higher

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Interface Version - the version of the PCI standard this implementation complies with. However, while the 2.20 specifications include 66MHz support this does not mean that 2.20 compliant buses and adapters will actually run at 66MHz. Similar for other features. Also, note that ALL adapters must support a feature for it to be enabled, so don’t use very old cards.

Windows Device Name - the name of the device Windows thinks this device is. This is the name of the product and not the name of the actual chipset/device. Same device sold by multiple vendors may use different names and different drivers.

OEM Device Name - the real name of the chipset/device. This includes the name of the real manufacturer (OEM) and not that of the re-seller. This determines the driver used for this device by Windows. Sandra cannot detect devices released after this release of Sandra! Update your copy of Sandra if this happens.

Hardware ID - the unique PCI identifier for this device. No two different devices have the same id. Every new PCI device/chipset must be registered with the PCI Standards Organisation and assigned a unique id.

Product Device Name - the name of the product and that of the product manufacturer. This should tally with the Windows Device Name unless you’re using different drivers. This was introduced to differentiate between products using the same chipset. Sandra cannot detect devices released after this release of Sandra! Update your copy of Sandra if this happens.

Product Hardware ID - the unique PCI identifier for this device. No two different devices have the same id. Every new PCI device/chipset must be registered with the PCI Standards Organisation and assigned a unique id.

Revision - the revision of the device (silicon mask version). 0 means the very first version. Usually, later versions contain bug fixes and maybe performance enhancements.

AGP Version - the version of the AGP standard the device complies with. The latest is 2.00.

Command Queue Length - the length of the command queue determines the number of outstanding requests that can be buffered. The more commands buffered the more time the CPU has to do other work - while the AGP device is busy.

Side Band Addressing Support - whether the device supports side banding. It allows the overlapping of commands and data and thus improving performance.

Data Transfer Support - all AGP devices must support 1x. This mode is similar to the PCI data mode. Advanced AGP devices support 2x or 4x.

Power State D1-D2 Support - which power management modes (if any) the device supports. In these modes part of the device’s systems are shut-down thus reducing power consumption.

Device Properties - lists the various generic characteristics of the device. This depends of the type of device. A device does not need to support all the functions but sometimes the more it supports the better. Also the performance may vary to the actual setting of some of these variables.

Line Cache Size - the size of the buffer-cache in bytes. A small cache can speed-up some transactions, and some devices have a 8-byte (2 32-bit words) cache.

Latency Timer - specifies the maximum length of a bus transfer in cycles set-up for this device. Higher numbers means this device can use more of the bus bandwidth but this can slow-down other devices. You can set modify this value from the BIOS, higher numbers (up to a point) are better. The range is between 32-255.

I/O Access - specifies whether this device uses I/O ports.

Memory Access - specifies whether this device uses system memory.

Bus-Master Capable - specifies whether this device can take control of the bus and transfer data without outside support - which is generally faster.

Special Cycle Recognition - the device recognises and can transmit messages to all the other devices on the bus using special broadcast cycles.

Memory Write & Invalidate - whether this device supports a caching algorithm similar to write-back caching used by system caches.

VGA Palette Snoop - whether the device allows access to its palette registers by other cards. Typically PCI video cards must allow snooping by ISA overlay cards for the ISA card to use the correct palette.

Parity Error Response - whether the device supports parity generation and detection.

Wait Cycles - whether this device uses wait cycles in order to operate correctly. If all signals can become active simultaneously, wait cycles are not used, resulting in higher performance.

System Error Line - whether the system error line is active. This line must be active if the system is to detect parity errors reported by the devices.

Fast back-to-back Transactions - specifies whether this device can coalesce transactions and execute them in less time, one after another, in less time than if done normally. This compression can result in higher performance if many transactions need to be done.

66MHz Bus Support - whether this device can run at 66MHz. A PCI bus runs at 66MHz only if all devices can run at this speed.

User Defined Features Support - whether this device supports user defined features.

Device Select Timing - specifies the timing used for this device. This does not specify the actual speed of the device, but rather what timing is used to identify this device on the bus.

Interrupt Line -the actual hardware IRQ used by this device, if any. If the device uses a PCI interrupt line, this must be mapped to a hardware interrupt (e.g. ISA). However, modern chipsets and the newest Windows 98/Me and 2000/XP/2003 uses PCI IRQ Steering to use only one hardware interrupt (shared) for all the PCI cards. Otherwise, there would not be enough hardware interrupts.

Interrupt Pin - the PCI interrupt line used by this device. There are 4 interrupt pins for PCI (A to D) assigned to each PCI adapter. If the device requires an interrupt, generally INT A is assigned; the other 3 are used for the other functions in a multi-function device.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Bus Capabilities Information - query the bus for capabilities.

Include Device Capabilities Information - query the device for capabilities.

Include Device Special Capabilities Information - show the specific capabilities of device.

Include Hardware Resources Information - show the hardware resources allocated to each device.

Uses buses by PCI-to-PCI Bridge Configuration - build bus schema by querying the PCI-to-PCI bridges on the main bus. Disable if some busses do not show.

Include CardBus Buses/Device Information - show CardBus busses and devices attached to them.

Include PCMCIA Buses/Device Information - show PCMCIA busses and devices attached to them.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Data Sources (ODBC) Information

Shows detailed information about the DSNs (data source names) set-up on the system:

• ODBC Settings

• Supported ODBC Functions

• Supported ODBC Data Types

• Tables & Views in Database (full description)

• Procedures & Functions in Database (full description)

• Command Line Switch: ODBCInfo

• Requirements: ODBC version 3.50 or higher

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Settings - complete list of ODBC parameters and their current settings. Please refer to ODBC v3 documentation for more information on the parameters and the values; a list and explanation is beyond the scope of this document.

Function Conformance - the current status of the function in v3 ODBC.

Function Support - whether the data source supports the function in question.

Data Type - name, type, precision, characteristics of each supported data type.

Tables/Views - type, permission, list of fields and their name, type, comments.

Procedures/Functions - type, permission, list of parameters and their name, type, comments.

Options

Include System Data Sources - list system data sources.

Include User Data Sources - list user specific data sources.

Include ODBC Information - list ODBC parameters and their values.

Include Supported ODBC Functions Information - show list of supported functions.

Include Supported ODBC Types Information - show list of supported data types.

Include Table/Views Information - show list of tables & views.

Include Procedures/Functions Information - show list of procedures & functions.

Ask for Login to Connect in Display Mode - ask user to login if cannot connect using current/default credentials.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Windows Operating System Information

Shows detailed information about Windows and its subsystems:

• Windows Operating System Information

• DOS Sub-System Information

• OS Properties

• OS Folders

• Regional Settings

• Command Line Switch: WinInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Name - the name and version of the operating system as reported.

Full Name - the true name, version, revision and other information about the operating system.

Windows ID - the product ID of the operating system.

Owner - the name of the licensee.

Organisation - the name of the organisation the licensee’s organisation.

Plus! Version - the name and version of the Plus! Pack if installed.

Plus! ID - the product ID of the Plus! Pack if installed.

DOS Operating System - the name, version and revision of the DOS operating system your current operating system runs on or emulates.

Computer Name - the name assigned to this computer.

User Name - the log-in name of the current user (i.e. you).

Display Scheme - the name of the display scheme used.

Time since start-up - the time this system has been running for.

Debug Version - whether this version is the special version used by developers.

Security Present - whether this version implements tough security precautions (e.g. NT).

Double-byte Compatible - whether this version supports double-byte characters as used in the middle-east or oriental languages.

Middle-East Compatible - whether this version supports the middle-east specific additions and modifications.

Boot Type - whether the boot was the normal type of booting or safe-mode, safe-mode with network, safe-mode with logging, etc. The other types are used only when a problem appears.

Boot Configuration - if boot configurations are used, the name of the configuration used at boot-up time.

Boot into Windows - whether Windows is loaded automatically or the booting stops when the command prompt is reached (i.e. like DOS). To start Windows, type win.

Multi-boot Enabled - whether this system can boot into different operating systems at start-up, e.g. DOS, Windows 9X/Me, 2000, XP, etc.

Boot Windows by Default - whether Windows is chosen as the default operating system at boot-up if the system is configured for multi-boot.

Start-up Delay - how long Windows will wait after starting the boot-up process to check whether any function keys are pressed.

Show Boot Menu - whether a boot menu is shown every time Windows is booted. Usually this menu is shown only when a problem has been detected or you have modified the boot process by pressing the function keys.

Boot Keys Enabled - whether the boot function modifier keys can be used.

Default Menu Item - the name of the menu item used as the default for boot-up.

Default Menu Select Delay - how long Windows waits if you have not chosen a boot-up menu item before it automatically selects the default one.

Show Windows Logo - whether the animated splash screen is shown during booting.

Auto-load Double Buffering - whether double-buffering is enabled. This is automatically enabled if DOS DMA drivers are used (e.g. SCSI drivers).

Auto-load DoubleSpace - whether DoubleSpace is enabled. If you’re not using compression, this should be disabled to save more memory for other programs.

Auto-load DriveSpace - whether DriveSpace is enabled. If you’re not using compression, this should be disabled to save more memory for other programs.

Load Command Interpreter High - whether the command interpreter can be loaded into HMA (High Memory Area) or HMB (High Memory Blocks) to free base memory for other programs. This should be set unless you’re using old versions of the Novell NetWare Shell.

Network Drivers Enabled - whether the network drivers are enabled or not. These should be disabled when you suspect there may be a problem caused by the network.

Safe Mode Start-up Warning - whether the system will inform you of a previous system crash and whether it will boot into Safe Mode by default.

Logging Disabled - whether the boot-up logging is enabled or disabled. This is useful to check whether the problem occurs.

Windows Folder - the location of the main Windows folder.

System Folder - the location of the System folder.

Program Path - the path used by the system.

Temporary Folder - the location of the folder used for temporary files.

Country - the country the computer is in.

ANSI Code Page - the code page used for the ANSI character set.

OEM Code Page - the code page used for the OEM character set.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Login Information - query system for logins information.

Include OS Properties Information - show operating system properties.

Include OS Folders Information - show the location of system folders.

Include OS Regional Settings Information - show the regional settings.

Include Product Ids Information - show the serial numbers and product Ids.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


DOS Memory Information

Shows information about the DOS memory available to a process in a DOS virtual machine:

• Base Memory (Low) Information

• UMB Memory Information

• EMS Memory Information

• XMS Memory Information

• HMA Memory Information

• DPMI, VCPI Memory Information

• Command Line Switch: DosMemInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X

Explanations

Base Memory - (DOS or real mode memory) this is the memory used by DOS and its programs to run in (below 1MB). No matter how much memory you actually have, you still cannot use more/bigger DOS programs unless they use EMS or XMS memory.

Total - the total amount of base memory. This should always be 640KB unless you use some special hardware or your computer is very old.

Free - the total amount of currently available base memory.

UMB - (Upper Memory Blocks) are blocks of memory found between memory locations B000-EFFF (or C800-EFFF), the area normally reserved for various BIOS ROMs. But, these do not occupy all the space, so we can use these holes to load programs and free base memory.  UMBs are provided by an EMS driver like EMM386, QEMM386 or Windows. Depending on configuration you may have around 160KB of UMB space. If you use EMS memory with a page frame then you lose 64KB. The more cards you have the less UMB space remains free. You can load TSR programs in the UMBs left using DOS commands manually or using MemMaker.

Total Memory - the sum of all UMBs provided by the memory manager.

Free Memory - the sum of all available UMB blocks. Note that due to fragmentation some of those blocks may be too small to be used.

EMS Memory - As Base Memory is restricted to about 640KB, a Lotus / Intel / Microsoft (LIM) collaboration developed a technique for making more memory available to programs. The EMS (Expanded Memory Specification) bypasses these limits by supporting memory cards (386+ computers usually emulate it with emm386 or compatible memory manager) that contain 16KB memory pages (banks) that are mapped into the address space by the processor. Applications must be specially written to uses EMS, so most old DOS heavyweight programs use it. You will need to specify a generous amount of it in the program properties if you work with large data.

LIM Version - the EMS specification supported by the EMS memory manager. The latest is 4.0 - and is compatible with older versions.

EMS Page Frame - the real mode address of the memory buffer used to transfer data between programs and the EMS memory pool.

Total Memory - the default amount of memory Windows provides to DOS programs.

Free Memory - the amount of currently available EMS memory. This is always 100% as Windows does not use any.

XMS Memory - Windows uses XMS (eXtended Memory Specification) memory itself provided by HIMEM (or compatible memory manager) accessing it directly. Windows also caches XMS through the memory manager, taking advantage of the attributes of Windows applications memory segments. Also, Protected Mode DOS applications can use DPMI and VCPI to access XMS.

Interface Version - the XMS specification supported by the XMS memory manager. The latest is 3.0 - and is compatible with older versions.

Driver Version - the version of the XMS driver itself which is in addition to the version of XMS memory it provides.

Total XMS - the total amount of XMS memory available to Windows. This should be equal to the physical memory installed in your computer.

Free XMS - the default amount of XMS memory currently available to DOS applications.

HMA Memory - HMA (High Memory Area) is a 64K block of memory above 1MB that can be accessed by real mode programs due to a quirk in the x86 processor architecture. This can be used to increase the available DOS memory. A XMS driver is required.

HMA in use - whether the HMA is used or it is free.

Total HMA - the total size of the HMA block. This should be 64K except in special circumstances.

Free HMA - the amount of free memory in the HMA left unused.

DPMI - DPMI (DOS Protected-Mode Interface) is a memory interface that enables DOS programs to run in protected mode using a DOS extender. These DOS programs can be 32-bit (like Windows 9X/Me) and use all the installed memory directly, without the need of cumbersome memory managers like EMS or XMS. The Base Memory limitation does not matter any more. Most modern games requiring megabytes of memory uses this interface.

Interface Version - the specification of the DPMI standard supported by the driver. The latest is 1.0.

Provider Type - whether 32-bit programs are supported or not.

Total Physical Memory - the size of the memory installed in your computer.

Swap File Size - the size of the virtual memory that is available for use.

Free Memory - the amount of system memory (physical & virtual) that is currently available for use.

Page Size - the size of the memory block the memory is partitioned in. Memory is managed in blocks of this size, not in bytes which would make allocation and management much more difficult. Currently this is 4KB.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Base Memory Information - show base memory data.

Include UMB Information - show upper memory blocks data.

Include HMA Information - show high memory area data.

Include EMS Information - show EMS provider & settings.

Include XMS Information - show XMS provider & settings.

Include DPMI/VCPI Information - show DMPI/VCPI provider & information.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Windows Memory Information

Shows information about the system’s memory, resources, heaps and drivers:

• Physical and Virtual (Swap File) Information

• Heaps Information

• Resources Information (16-bit as well)

• Windows Base Memory Information

• Command Line Switch: WinMemInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me; 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Total System Memory - the total amount of memory (physical & virtual) that is available to Windows.

Free System Memory - the total amount of memory (physical & virtual) that is currently unused.

Total Physical Memory - the amount of physical memory installed in your computer.

Free Physical Memory - the amount of unused physical memory. This can be zero most of the time as Windows tries to use all available physical memory to improve performance.

Maximum Swap File - the maximum size that the swap file (virtual memory) can grow to. Generally this is somewhat less than the free space on the drive that contains the swap file.

Current Swap File - the current size of the swap file. This should be as low as possible, since virtual memory is very slow compared to physical memory.

Free Page File - the current size of unused space in the swap file. Too high a number may mean that the swap file is too large; too low a number may mean that you need to add more physical memory or increase the size of the swap file.

Page File Drive - the drive that contains the swap file.

NB - Unless you know what you are doing you should let Windows manage the swap file.

True Allocated Memory Load - the percentage of allocated memory with respect to the installed physical memory. This is almost always over 100% since Windows utilities all physical memory as well as a bit of the swap file even when it does not need any.

Total Windows Base Memory - the total size of DOS memory available to Windows programs. This should always be 640K unless special memory managers are used or special cards.

Free Windows Base Memory - the total size of DOS memory that is available to use by Windows programs. While Windows programs don’t use base memory, some need it to communicate with DOS programs, device drivers or legacy hardware.

Largest Free Base Memory Block - the size of the largest contiguous block of free base memory available. Due to fragmentation this is less than the free base memory.

System Resources - the percentage of free system resources in the 16-bit Windows sub-system. While Windows 9X/Me provide much better resource management than Windows 3.1, 16-bit code is still present. This is the percentage of free 16-bit heaps and you should keep it above 20%.

GDI Heap Free - the GDI Heap is memory used to store the graphical elements in Windows, e.g. icons, pens and bitmaps. If you run programs that use a lot of bitmaps, icons, etc., you could run out of GDI Heap. In Windows 3.1 this was only 64KB no matter how much memory you had. You should keep it above 20%, otherwise crashes can occur.

User Heap Free - the User Heap is memory used to hold information on active windows and other related information. In Windows 3.0 the Menu and String Heaps are included in the User heap. In Windows 3.1 this heap was only 64KB. Running many large applications may result in a crash if the free percentage becomes lower than 20%.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include System Memory Extra Information - show extended memory status.

Include 16-bit SubSystem Information - query (16-bit 9X/Me) sub-system.

Include Statistics Information - show memory statistics.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Ports Information

Shows detailed information about the parallel (LPT), serial (COM), USB and FireWire (1394) ports available to your system:

• Port Device Information

• Port Driver Information & Settings

• Device(s) Connected to Port

• Port Configuration

• Provider Capabilities

• Command Line Switch: PortsInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Port ID - the port name.

Port Type - the port type, e.g. serial or parallel.

Port UART - serial ports use an UART (Universal Asynchronous Transmitter) chip that is a converter that transforms data from parallel 8-bit to the required standard and vice-versa. It also manages the COM port and the connections. This is very important for communications throughput and all modern computers use at least a 16550A or better.

Driver ID - the port driver file name.

Driver Version - the port driver file version.

Devices Connected to Port - the list of devices connected to this port.

Packet Version - the version of the send/receive packets.

Packet Size - the maximum size of a data packet.

Provider Type - the type of port hardware.

Receive Buffer - the size of the receive buffer in bytes.

Transmit Buffer - the size of the transmit buffer in bytes.

Provider Capabilities - the list of supported functions provided by the port driver. Not all functions need to be supported although most usually are. The performance of the port does depend on the supported functions although this depends on port type, usage, etc.

Default Port Configuration - the settings used as default for the port. Do note that modems and other hardware using the port re-configure these settings when they become active, so this list if just a guideline.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Port Information - query the port itself.

Include Port Driver Information - query port driver.

Include Device(s) Connected to Port Information - query for devices connected to the port.

Include Port Properties Information - show the port capabilities.

Include Provider Capabilities Information - show the provider capabilities.

Include Port Configuration Information - show current port settings.

Include USB Ports Information - query USB controller/hubs if present.

Include Connected USB Devices Information - query for devices connected to the USB port.

Include FireWire/1394 Ports Information - query FireWire/1394 controller/hubs if present.

Include Connected FireWire/1394 Devices Information - query for devices connected to the FireWire/1394 port.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


OLE Servers Information

Shows detailed information about the OLE object types installed in your system and the servers that provide them:

• OLE Object Information

• OLE Server Information

• Command Line Switch: OLEInfo

• Requirements: OLE servers installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

OLE - or Object Linking & Embedding is a method of exchanging information between running applications. You can create a document that includes information such as charts, graphics, and spreadsheet data created by other applications. You can embed objects created by applications that support Windows and object embedding. You must have enough memory to run all of the applications you are using at once. All the information used to create the object is kept with the document that contains it. To edit the object, you simply select it. The server is started so you make the editing or formatting changes you want. When you switch back, the object is updated with the changes you made.

Class ID - the ID number that identifies this OLE server.

Object ID - the ID name (or nickname) that identifies this OLE server.

DDE Suport - DDE or Dynamic Data Exchange is a set of procedures that are used by applications to communicate with one another using defined protocols that may not be application specific. Information contained in a document created by another application, for example, can be updated automatically when it changes - ensuring information synchronisation. Here, it means that the server has defined the DDE commands that can be used to communicate with it. The available commands vary from application to application, but there is a set of main functions.

Insertable - specifies whether the object can be inserted (as a container) in an OLE client.

OLE 2 Object - specifies whether the server supports the OLE 2.0 standard which enables in-situ editing of objects, i.e. the server application takes over the client application - which makes easier editing. All new Software Suites support this for better integration

Server Application Information - the server file name, properties and information.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Legacy Objects Information - query legacy (OLE1) objects.

Include Server File Information - query file of the object server.

Include Server Application Information - show OLE server details.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Processes Information

Shows detailed information about the processes, i.e. jobs running in your system. A process can create many threads and tasks:

• Process Information

• Module Information

• Threads Owned Information

• Modules Used Information

• Memory Footprint Information

• Command Line Switch: ProcessInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Window Class - the name of the class the window of this process belongs to. Each window belongs to a class that holds the windows attributes, settings, etc.

Module Name - the name of the module in the system.

File Name - the file name of the module in the file system.

Process Type - the type of process, e.g. 16/32/64-bit.

Process Priority - the priority of the process. All processes, except special system processes should run at the normal priority. VIP processes run at higher priorities and idle processes run at lower priorities.

Expected Windows Version - the version of Windows this process was designed for. For Windows 9X/Me/NT4 this number should be 4.0. For Windows 2000, XP this number should be 5.0.

Total Threads - the number of threads that belong to this process.

Usage Count - the number of processes that use this process.

Process / Glocal Count - the number of instances of this process.

Started By - the name of the process that started this process.

Memory Used - the amount of memory used by this process (excluding libraries).

Modules Used - the list of libraries used by this process, including their name, type (16/32/64-bit), number of processes that use that library and amount of memory used by the library.

Threads - the list of threads created by this process and their priorities.

Heaps - the list of heaps used by this process (dynamic data allocation), their size and the total amount of memory used by all the heaps.

Total Process Memory Used - the total amount of memory used by this process, including libraries, threads, heaps, stacks and other memory.

File Information - the process file name, properties and information.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Process Window Information - query the process’s window.

Include Process Information - query the process itself.

Include Module Usage Information - show module usage by this process.

Include Threads Information - show process’s threads.

Include Heaps Information - show process’s heaps.

Include File Information - query file of the process.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Modules Information

Shows detailed information about the modules loaded in your system. Tasks, processes, drivers, libraries, etc. are modules themselves:

• Libraries (DLL, OCX, etc.)

• Processes (EXE)

• Device Drivers (DRV)

• Command Line Switch: ModuleInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

File Name - the module file name.

Module Usage - the number of processes and modules that use this module.

Expected Windows Version - the version of Windows this process was designed for. For Windows 9X/Me/NT4 this number should be 4.0. For Windows 2000, XP this number should be 5.0.

Module is a Library - whether the module is a library or not.

Module Type - whether this module is 64, 32 or 16-bit.

Self-Loading Module - whether this module is loaded by Windows by default.

Implicit-Loading Module - whether this module is implicitly loaded by Windows.

Module Has Shared Data - whether this module uses shared data.

Module Has Auto Data - whether this module uses automatic data.

File Information - the module file name, properties and information.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Module Information - query the module itself.

Include Module Usage Information - show module usage by this module.

Include Heaps Information - show module’s heaps.

Include File Information - query file of the module.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Drives Information

Shows detailed information about the drivers connected to your system removable, fixed or remote.

• Drive & Controller Information

• Volume Information & Properties

• Logical Drive Information

• Disk Cache Information

• Physical Drive Information

• Extended Information

• Partition Information

• Drive Statistics & Slack Information

• Command Line Switch: DrivesInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Drive Class - the type of drive: floppy, fixed, CD-ROM, memory, etc.

Drive Device - the full name of the drive type.

Drive Type - extra type information about the drive, e.g. fixed drives can be ATA/ATAPI/SCSI/RLE, etc.

Disk Controller - the name of the disk controller the drive is attached to.

ATA Device Configuration - if the drive is ATA, whether this drive is a master or slave.

DMA Transfers Enabled - whether this drive uses DMA transfers or PIO. DMA is faster, especially if Ultra-DMA is supported.

Total Space - the total space on the drive in MB.

Free Space - the total amount of free space on the drive in MB.

Volume Name - the name of the drive label.

File System - the type of file system used by the drive, e.g. FAT, FAT32, NTFS, etc.

Serial Number - the drive’s serial number.

Maximum Filename Length - the maximum size a filename can have. Older drives allow only 11 (8.3) characters, while new ones support 255.

Preserves Filename Case - whether the filename case is preserved.

Supports Case Sensitive Search - whether filename case is important..

Supports Unicode Filenames - whether UNICODE is supported.

Supports Access Control Lists - whether access control security is supported.

Volume is Compressed - whether this drive is compressed.

Supports Individual File Compression - whether individual files or folders can be compressed.

Sectors Per Cluster - the number of sectors in one cluster.

Bytes Per Sector - the number of bytes in one sector. Usually this number is 512 bytes.

Cluster Size - the size of the cluster. This should be as low as possible to minimise wasted space.

Total Clusters - the total number of clusters on this drive.

Total Free Clusters - the total number of available clusters on this drive.

Current Disk Cache - the current size of the disk cache in MB. This should be as high as possible but not at the expense of system memory.

Maximum Disk Cache - the maximum size the disk cache can grow to.

Minimum Disk Cache - the minimum size the disk cache can shrink to.

Typical Role - the typical role of your computer. The disk cache is optimised according to this role.

Physical Drive ID - the physical disk ID number if ATA/RLE.

CMOS Disk No - the CMOS physical disk type. Drives no. 1-45 are pre-defined, while types 46 & 47 can be defined by user or auto-detected by the BIOS.

Cylinders - the number of cylinders of the physical disk.

Heads - the number of heads of the physical disk.

Sectors Per Track - the number of sectors in one track/cylinder.

Bytes Per Sector - the number of bytes in one sector. Usually this number is 512 bytes.

Cylinders - the number of cylinders belonging to this drive out of all the cylinders on the physical disk.

Heads - the number of heads belonging to this drive out of all the heads of the physical disk.

Sectors Per Track - the number of sectors in one track/cylinder.

Bytes Per Sector - the number of bytes in one sector. Usually this number is 512 bytes.

Copies of FAT - the number of FATs (File Allocation Table) the drive keeps. This number should be 2 (1 for backup) unless the drive is guaranteed not to fail (e.g. memory, CD-ROM).

Sectors Per FAT - the number of sectors that make up a FAT.

Media Descriptor - the media ID number for this drive.

Max. Root Entries - the maximum numbers of files & folders on the root of the drive.

Sectors Per Cluster - the number of sectors in one cluster.

Reserved Sectors - the number of sectors that are reserved (e.g. boot sector).

Hidden Sectors - the number of sectors that are hidden (e.g. partition info).

No. Files - the total number of files on this drive.

No. Folders - the total number of folders on this drive.

Space Used - the exact total space taken by the files and folders, not rounded.

Space Allocated - the actual total space taken by the files and folders, rounded to the cluster size.

Slack - the percentage of disk space wasted due to large cluster size. This number should be as small as possible, preferably under 10-20%.

Last Backup - the date you last backed up the drive. You should do it at least every week.

Last Scan - the date you last checked the drive for errors. You should do it at least every week.

Last Optimised - the date you last optimised the drive. You should do it at least monthly.

Last Image - the date you last imaged the drive. You should do it at least weekly.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include General Drive Information - show generic information.

Include Volume Information - query the drive’s volumes.

Include Volume Properties Information - show volume properties.

Include Logical Drive Information - query the logical drive device.

Include Disk Cache Information - query the disk cache driver.

Include Physical Disk Information - query the physical disk of the drive.

Include Extended Drive Information - show the extended drive properties.

Include Drive Statistics Information - show the drive’s statistics.

Include Removable Drives Information - if disabled, ignore removable drives.

Include Fixed Drives Information - if disabled, ignore fixed drives.

Include Memory Disks Information - if disabled, ignore memory disks.

Include Network Drives Information - if disabled, ignore network drives.

Include CD-ROM/DVD Information - if disabled, ignore CD-ROM/DVD drives.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


DOS Device Drivers Information

Shows detailed information about the DOS device drivers installed in your system. While most have been replaced with 32-bit drivers in Windows 9X/Me (VxDs) they still include memory managers, disk, CD-ROM drivers and other various drivers.

• Device Driver Type

• Device Driver Attributes

• Command Line Switch: DosDrvInfo

• OS (Win32) Support: Windows 9X

Explanations

Driver Name - the name of the device driver.

File Name - the file name that corresponds to this device driver. Some are built-in DOS or Windows and are not stand-alone devices.

Attributes - the properties of the device driver. The list of attributes is shown below:

Character - device performs input/output one character at a time (e.g. keyboard, screen).

Block - device transfers blocks of data (e.g. disk, tape).

Input - this character device is the standard input device (STI).

Output - this character device is the standard output device (STO).

32-bit Sec - this block device uses 32-bit sector addressing instead of 16-bit.

Nul - this device is the NULL device.

Clock - this device is the CLOCK device.

Fchar -this character device supports fast character output.

Gen-IO - this block device supports logical drive mapping, generic IOCTL (Input Output Control) queries of both.

Query - this device supports IOCTL queries.

O/C/RM - this device supports the open/close/remove media functions.

FAT-Req - this block device needs a FAT to build the DCB.

OTB - this character device supports output ‘till busy command.

R/W - this device supports read/write IOCTL functions.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Device Information - show device information.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


DirectX Information

Shows detailed information about the DirectX interface, devices and drivers installed in the system.

• DirectDraw Video Devices Information

• Direct3D Hardware 3D Accelerators Information

• DirectSound Sound Card Information

• DirectSound Capture (Emulation) Information

• DirectMusic Information

• DirectPlay Connections Information

• DirectInput Interface Information

• Command Line Switch: DirectXInfo

• Requirements: DirectX drivers installed

• OS (Win32) Support: Windows 98, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 2002

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

DirectX - Microsoft developed DirectX so that the performance of applications running in the Windows operating system can rival or exceed the performance of applications running in the MS-DOS operating system or on game consoles. Developers of these games had to conform to a number of hardware implementations for a variety of cards. With DirectX, games developers get the benefits of device independence without losing the benefits of direct access to the hardware. The primary goals of DirectX are to provide portable access to the features used with MS-DOS today, to meet or improve on the performance of MS-DOS console-based applications, and to remove the obstacles to hardware innovation on the personal computer. Additionally, Microsoft developed DirectX to provide Windows-based applications with high-performance, real-time access to available hardware on current and future computer systems. DirectX provides a consistent interface between hardware and applications, reducing the complexity of installation and configuration and using the hardware to its best advantage. By using the interfaces provided by DirectX, software developers can take advantage of hardware features without being concerned about the implementation details of that hardware.

DirectDraw - is a software interface that provides direct access to display devices while maintaining compatibility with the Windows graphics device interface (GDI). It is not a high-level application-programming interface (API) for graphics. DirectDraw provides a device-independent way for games and Windows subsystem software, such as 3-D graphics packages and digital video codecs, to gain access to the features of specific display devices. DirectDraw works with a wide variety of display hardware, ranging from simple SVGA monitors to advanced hardware implementations that provide clipping, stretching, and non-RGB colour format support. The interface is designed so that applications can enumerate the capabilities of the underlying hardware and then use any supported hardware-accelerated features. DirectX emulates features that are not implemented in hardware.

Direct3D - Direct3D is designed to enable world-class game and interactive three-dimensional (3-D) graphics on a computer running Windows. Its mission is to provide device-dependent access to 3-D video-display hardware in a device-independent manner. Simply put, Direct3D is a drawing interface for 3-D hardware.

DirectSound - The Microsoft DirectSound application programming interface (API) is the audio component of the DirectX. DirectSound provides low-latency mixing, hardware acceleration, and direct access to the sound device. It provides this functionality while maintaining compatibility with existing device drivers.

DirectPlay - The Microsoft DirectPlay application programming interface (API) for Windows is a software interface that simplifies application access to communication services. DirectPlay has become a technology family that not only provides a way for applications to communicate with each other, independent of the underlying transport, protocol, or online service, but also provides this independence for matchmaking servers and game servers. Applications (especially games) can be more compelling if they can be played against real players, and the personal computer has richer connectivity options than any game platform in history.

DirectInput - Microsoft DirectInput provides support for input devices including the mouse, keyboard, and joystick, as well as for force-feedback (input/output) devices.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include DirectDraw Information - query the DirectDraw Interface.

Include DirectDraw Capabilities Information - show the DirectDraw capabilities.

Include DirectDraw Video Modes Information - show supported video modes.

Include Direct3D Information - query the Direct3D Interface.

Include Direct3D Capabilities Information - show the Direct3D capabilities.

Include Direct3D Line Capabilities Information - show the Direct3D line capabilities.

Include Direct3D Triangle Capabilities Information - show the Direct3D triangle capabilities.

Include DirectSound Information - query the DirectSound interface.

Include DirectSound Capabilities Information - show the DirectSound capabilities.

Include DirectPlay Information - query the DirectPlay interface.

Include DirectPlay Capabilities Information - show the DirectPlay capabilities.

Include DirectSoundCapture Information - query the DirectSoundCapture interface.

Include DirectSoundCapture Capabilities Information - show the DirectSoundCapture capabilities.

Include DirectInput Information - query the DirectInput interface.

Include DirectInput Capabilities Information - show the DirectInput capabilities.

Include Texture Support Information - show the texture capabilities of Direct3D.

Include DirectMusic Information - query the DirectMusic interface.

Include DirectMusic Capabilities Information - show the DirectMusic capabilities.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Communication Devices Information

Shows detailed information about the communication devices(s), e.g. modems, terminal adapters, connected to your computer.

• General Device Information

• Modem Driver Settings

• Built-in Modem Information

• Connection Test

• Command Line Switch: ModemInfo

• Requirements: Modem or terminal adapter installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Manufacturer - the modem manufacturer.

Modem - the type and name of the modem.

Serial Number - the modem driver serial number.

Plug & Play Version - the version of the PnP standard the modem adheres to.

Port - the port ID the modem is connected to.

Port Configuration - the settings used as default for the port. Do note that modems and other hardware using the port re-configure these settings when they become active, so this list if just a guideline.

Modem Information - the actual modem information and configuration.

Name & Type - the name of the modem manufacturer and type.

Plug & Play ID - the unique ID number for this modem.

Configuration Settings - the list of current modem settings.

Product Code - the modem product code. This is a unique number for this model that may be required by technical support staff.

Memory Checksum - the result of the memory checksum.

Self-Diagnostic Result - the result of self-diagnostic tests. This should be OK.

Modem Settings - the current configuration including internal registers.

NVRAM Settings - the settings stored in modem’s NVRAM (Non-Volatile RAM).

Diagnostics Results - the result of self-diagnostic tests.

Dialling Information - information about the dialled numbers, errors, time connected, etc.

Link Diagnostic Results - information about the modem to modem connection.

FAX Classes - the classes supported by this modem. Most modems should support classes 1.0 and 2.0.

Connection Test - the result of the loop-back connection test.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Network Information

This module lists all the networks your system can connect to, their resources, workgroups and any other information. A list of supported protocols is also included.

• List of Networks

• List of Domains/Workgroups

• Network Information

• Network Protocols

• Workstation Information

• Resources Information

• Command Line Switch: NetInfo

• Requirements: TCP/IP protocol installed and bound to Microsoft Client/Sharing services.

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Network Version - the version of the network driver for this type of network.

Network Status - the current status of the connection to this network. Usually this should be running.

Network Driver - whether the network driver is 16/32/64-bit.

Network Protocols - the list of all networking protocols supported by your computer.

Capabilities - the list of supported capabilities for each protocol. Some protocols guarantee delivery, support compression, encryption, broadcasting, fragmentation, etc.

Workstations - the list of all workstations in this network workgroup/domain, including its name, type and list of resources available.

IP Address - the TCP/IP address of the workstation.

MAC Address - the MAC (e.g. Ethernet) address of the workstation.

Folders - the list of all shared drives or folders for this workstation.

Printers - the list of all shared printers for which this workstation acts as a print server.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include All Domains/Workgroups Information - if disabled, query only current domain/workgroup.

Include Connection/Link Information - query the link layer for connection statistics.

Include IP Services Information - query the host for active IP services.

Include SNMP Information - query host through the SNMP interface.

Include Server Information - query host for active server services.

Include Hidden Resources Information - show hidden server resources.

Include Open Files/Resources Information - show open files and taken resources.

Include Network Adapter(s) Information - show network adapters details.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Font Information

This module shows detailed information about the fonts and font systems currently installed in your system.

• Font Class & Type

• Font Script (language)

• Logical Font Attributes

• Physical Font Attributes

• Command Line Switch: FontInfo

• Requirements: None

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Font - A collection of characters and symbols that share a common design.

Font Family - One of two attributes used to organise OpenType fonts. Family names include Courier New, Arial, and Times New Roman.

Font Style -One of two attributes used to organise OpenType fonts. Style names include extra-bold, bold, and italic.

Font Mapper - An algorithm that Windows uses to determine which available font most closely matches a requested font.

OpenType Font - A font whose glyphs are stored as a collection of line and curve commands plus a collection of hints. Windows uses the line and curve commands to define the outline of the glyph's bitmap. Windows uses the hints to adjust the length of the lines and shapes of the curves. These hints and the respective adjustments are based on the amount of scaling used to reduce or increase the size of the bitmap.

Height - Specifies the height, in logical units, of the font’s character cell or character. The character height value is the character cell height value minus the internal-leading value.

Ascent - Specifies the ascent (units above the base line) of characters.

Descent - Specifies the descent (units below the base line) of characters.

Escapement - Specifies the angle, in tenths of degrees, between the escapement vector and the x-axis of the device. The escapement vector is parallel to the base line of a row of text.

Orientation - Specifies the angle, in tenths of degrees, between each character’s base line and the x-axis of the device.

Width - Specifies the average width, in logical units, of characters in the font.

Internal Leading - Specifies the amount of leading (space) inside the bounds set by the height. Accent marks and other diacritical characters may occur in this area.

External Leading - Specifies the amount of extra leading (space) that the application adds between rows.

Weight - Specifies the weight of the font in the range 0 through 1000. For example, 400 is normal and 700 is bold.

Pitch - Specifies whether all the characters have the same width or different widths.

Recommended Aspect Ratio - The aspect ratio of the device for which the font was designed.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Raster Fonts Information - query raster/display fonts.

Include Vector Fonts Information - query vector fonts.

Include OpenType Fonts Information - query OpenType fonts.

Include Logical Font Information - show the logical font properties.

Include Physical Font Information - show the physical font properties.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


OpenGL Information

This module shows detailed information about the OpenGL capabilities of your video adapter and driver.

• Video board/driver manufacturer

• Video renderer information

• OpenGL Extensions Supported

• Command Line Switch: OpenGLInfo

• Requirements: OpenGL compatible board

• OS (Win32) Support: Windows 98, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

OpenGL - is an industry standard 2D & 3D rendering only graphics interface, vendor and operating system independent. It is highly versatile, and includes support for all advanced features (texture mapping, fog, alpha blending, motion blur, etc.) as well as the standard functions any graphics interface needs to contain. It has been integrated in Windows NT/2000/XP/2003 although a OpenGL ICD/MCD is needed for best performance.

OpenGL Extensions - a mechanism that allows vendors to add additional capabilities to the implementation that can be used by programs to access performance and technological innovations.

Manufacturer - the company that wrote the OpenGL renderer (i.e. OEM maker).

Renderer - the type of renderer, generally video board name.

Version - full version of renderer.

Acceleration - whether the OpenGL driver is hardware accelerated.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


IP Network Information

This module lists all the IP interfaces/networks your system can connect to, their hosts, services, and any other information.

• Interfaces

• List of Hosts

• Host Information

• IP Services of each Host

• Command Line Switch: IPNetInfo

• Requirements: TCP/IP protocol installed, WinSock v2.

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

NB. Since this module scans the entire IP range of the host’s interface and pings each address in turn, it may take some time to execute. Please allow it plenty of time before giving up.

Explanations

IP Address - the IP address of the host

Host Name - the DNS name of the host

IP Services List - the list of IP supported services

Options

Include Point-to-Point Networks Information - if disabled, do not query PTP networks.

Include IP Services Information - query the host for active IP services.

Include SNMP Information - query host through the SNMP interface.

Assume all hosts are on Local LAN - if disabled, increase discovery/ping timeout by 10.

Include Network Adapter(s) Information - show network adapters details.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Remote Access Service Connections

This module shows detailed information about the remote access connections (dial-up) set-up on the machine to connect to other machines, other networks or the Internet.

• Dial-up phone number

• Addressing information

• Security settings

• Network protocols

• Connection devices

• User/System Credentials

• Command Line Switch: RasInfo

• Requirements: Communication adapter, RAS installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Country Code - the international phone code for the country.

Area Code - the local area code for the zone.

Phone Number - the local phone number for the computer to dial-in to.

Script Filename - the full filename of the script that automates the log-in process.

IP Address - the IP address for this connection.

DNS Servers - the IP address(es) of the DNS (Domain Name Servers) for the connection. These servers resolve remote (Internet) machine names into IP addresses.

WINS Servers - the IP address(es) of the WINS (Windows Name Servers) for the connections. These servers resolve local (Intranet) machine names into IP addresses.

IP Header Compression - whether this type of compression is used or not.

Software Compression - whether this type of compression is used or not.

Use Remote Gateway - whether IP traffic is routed to the remote gateway or not.

Disable PPP/LCP Extensions - whether this extensions should be used or not.

Encrypted Password Required - whether only encrypted passwords are exchanged between computers for added security.

Microsoft Encrypted Password Required - whether only Microsoft encrypted passwords are exchanged between computers for added security.

Data Encryption Required - whether only encrypted data is exchanged between computers.

Log onto Network - whether you are logged on the remote network after connection.

Use Log-on Credentials - whether you are logged on the remote network using the credentials for the current session.

Network Protocols - the enabled network protocols over this connection.

Framing Protocol - the framing protocol used. PPP is the currently most popular protocol for PCs.

Device Type - the type of device used for the connection. Generally a modem or TA (terminal adapter) is used.

Device Name - the name of the device used for the connection.

User Name - the user name used for log-on.

Password - the password used for log-on. (Sandra will not display it for security reasons).

Domain - the domain to connect to.

Options

Include Connection Data Information - show connection type and characteristics.

Include Connection Settings Information - show connection settings.

Include GUI Connection Settings Information - show the GUI-mode settings.

Include Network Security Settings Information - show security settings.

Include Network Protocols Information - list supported protocols.

Include Connection Device Information - show device (through which connection is made) settings.

Include Credentials Information - show user credentials information.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


CPU Arithmetic Benchmark

Tests how your CPU stacks up to other typical combinations:

• Multi-Processor (SMP) support for up to 32/64 CPUs & SMT.

• Test takes about 20/30 seconds on P6-class PCs.

• Test is repeated 3 to 5 times to get a realistic result.

• Results outside the confidence limits (5%) are discarded.

• Command Line Switch: CPUAABench

• Requirements: None

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

MP Dhrystone (MIPS) CPU (Arithmetic) Benchmark

MP Whetstone (MFLOPS) FPU (Floating Point) Benchmark

MP Whetstone (MFLOPS) SSE2 (Floating Point) Benchmark

See Computer (CPU/Bus/BIOS/Chipset) Information topic for more information.

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Acknowledgements

Dhrystone Benchmark - Based on the original C Dhrystone 2.1 by Reinhold P. Weicker, Siemens AG.

Whetstone Benchmark - Based on the original C Whetstone 2.0 translated from the original Algol program by H. J. Curnow and B. A. Wichman.

SSE2 Whetstone Benchmark - Written by Intel/Srinivas L based on the Whetstone C 2.0 benchmark.

MP/MT harness - by C. Adrian Silasi.

See Acknowledgementstopic for more information.

Options

Include Extra System Information - show some more details about tested system.

Enable MP/MT Benchmarks - if disabled, run single-threaded even on MP systems.

Include DMI/SMBIOS Information - query the system through the DMI/SMBIOS interface.

Use Static MP Load Balance - if disabled, calibrate on each CPU before executing and use variable work units.

Enable SSE2 (Float) Benchmark - if disabled, do not use the floating-point SSE2 benchmark.

Enable SSE2 (Integer) Benchmark - if disabled, do not use the integer SSE2 benchmark.

Enable SMT/HyperThreading Benchmark - enable SMT support in harness.

Include CPU MSR Information - get CPU info by MSR.

Enable Parallel Execution - enable PE support in harness.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


CPU Multi-Media Benchmark

Tests how your CPU stacks up to other typical combinations:

• Multi-Processor (SMP) support for up to 32/64 CPUs & SMT.

• Test takes about 20 seconds on P6-class PCs.

• Test is repeated 3 to 5 times to get a realistic result.

• Results outside the confidence limits (5%) are discarded.

• Command Line Switch: CPUMMBench

• Requirements: MMX (Enhanced), 3DNow! (Enhanced) or SSE(2/3) recommended

• OS (Win32) Support: Windows 98, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

The test involves the generation of Mandelbrot Set fractals that are used to realistically describe and generate natural objects such as mountains or clouds. By using various multi-media extensions MMX, 3DNow!, SSE(2/3) better performance is achieved.

The test has two parts:

Integer test - using integer data:

• MP SSE3 is used for better performance if supported.

• MP SSE2 is used for better performance if supported.

• MP SSE (Streaming SIMD) is used for better performance if supported.

• MP Enhanced MMX is used for better performance if supported.

• MP MMX is used for better performance if supported.

• MP ALU is used otherwise.

Floating-point test - using floating point data:

• MP SSE3 is used for better performance if supported.

• MP SSE2 is used for better performance if supported.

• MP SSE (Streaming SIMD) is used for better performance if supported.

• MP 3DNow! Enhanced is used for better performance if supported.

• MP 3DNow! is used for better performance if supported.

• MP FPU is used is used otherwise.

See Computer (CPU/Bus/BIOS/Chipset) Information topic for more information.

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Acknowledgements

ALU Integer Benchmark - Written by C. Adrian Silasi, based on Intel’s Mandelbrot application note.

MMX Integer Benchmark - Written by AMD/Paul Hsieh based on his Mandelbrot 4x engine.

MMX Enhanced Integer Benchmark - Written by C. Adrian Silasi based on the MMX benchmark.

SSE Integer Benchmarks - Written by C. Adrian Silasi/Ronen Z based on the MMX benchmark.

SSE2 Integer Benchmarks - Written by Intel/Ronen Z based on the SSE benchmark.

FPU Float Benchmark - Written by C. Adrian Silasi, based on Intel’s Mandelbrot application note.

K6 3DNow! Float Benchmark - Written by C. Adrian Silasi based on the SSE benchmark.

Alternative K6 3DNow! Float Benchmark - Written by Paul Hsieh based on his Mandelbrot 4x engine.

Athlon 3DNow! Enhanced Float Benchmark - Written by AMD/Paul Hsieh based on his Mandelbrot 4x engine.

SSE Float Benchmark - Written by C. Adrian Silasi/Ronen Z based on 3DNow! benchmark.

SSE2 Float Benchmark - Written by Intel/Ronen Z based on the SSE benchmark.

Original Mandelbrot Engine - by Paul Hsieh.

MP/MT harness - by C. Adrian Silasi.

See Acknowledgementstopic for more information.

Options

Include Extra System Information - show some more details about tested system.

Enable MP/MT Benchmarks - if disabled, run single-threaded even on MP systems.

Use Static MP Load Balance - if disabled, calibrate on each CPU before executing and use variable work units.

Include DMI/SMBIOS Information - query the system through the DMI/SMBIOS interface.

Enable MMX (Integer) Benchmark - if disabled, do not use the MMX benchmark.

Enable Enhanced MMX (Integer) Benchmark - if disabled, do not use the Enhanced MMX benchmark.

Enable SSE (Integer) Benchmark - if disabled, do not use the SSE benchmark.

Enable SSE2 (Integer) Benchmark - if disabled, do not use the SSE2 benchmark.

Enable SSE3 (Integer) Benchmark - if disabled, do not use the SSE3 benchmark.

Enable 3DNow! (Float) Benchmark - if disabled, do not use the 3DNow! benchmark.

Enable Enhanced 3DNow (Float) Benchmark - if disabled, do not use the Enhanced 3DNow! benchmark.

Enable SSE (Float) Benchmark - if disabled, do not use the SSE benchmark.

Enable SSE2 (Float) Benchmark - if disabled, do not use the SSE2 benchmark.

Enable SSE3 (Float) Benchmark - if disabled, do not use the SSE3 benchmark.

Enable SMT/HyperThreading Benchmark - enable SMT support in harness.

Include CPU MSR Information - get CPU info by MSR.

Enable Parallel Execution - enable PE support in harness.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Video Benchmark

This module is deprecated, i.e. it has been removed. A meaningful 3D benchmark in the current environment is beyond the scope of this software.

Acknowledgements

See Acknowledgementstopic for more information.

Options

No options.

Tips

Tips (Performance) List


File System Benchmark

Tests how your drive(s) and controller(s) compare to other devices in a typical system:

• Read Test: Buffered, Random, Sequential

• Write Test: Buffered, Random, Sequential

• Seek Test

• Test needs up to 512KB or more free space on the floppy disk tested.

• Test needs up to System Memory Size or more free space on the hard-drive tested.

• Test needs up to 10MB or more free space on the remote/network drive tested.

• Test needs up to 4MB or more free space on the memory-drive tested.

• Test takes about 5 minutes on P6-class machines with 8GB or larger hard disks.

Drive Index: a combination of results of read, write, and seek tests, and file and cache size. The Drive Index is intended to represent drive performance under typical use in a PC. A larger number means better performance

• Command Line Switch: DriveBench

• Requirements: None

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See Drives Information topic for more information.

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Options

Bypass Windows Cache - use write-through mode to bypass cache. If disabled, use normal mode.

Include Extra Disk Information - show some more information about the drive.

Include Write Benchmark - do the write tests as well.

Benchmark Floppy Drives - if disabled, ignore floppy drives.

Benchmark Removable Drives - if disabled, ignore removable drives.

Benchmark Hard Disks - if disabled, ignore hard disks.

Benchmark All Hard Disk Partitions - if disabled, benchmark the first partition of the hard disk only.

Benchmark Memory Drives - if disabled, ignore memory drives.

Benchmark Network Drives - if disabled, ignore network drives.

Enable MP/MT Benchmarks - if disabled, run single-threaded even on MP systems.

Use Static MP Load Balance - if disabled, calibrate on each CPU before executing and use variable work units.

Enable SMT/HyperThreading Benchmark - enable SMT support in harness.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Acknowledgements

See Acknowledgementstopic for more information.

Tips

Tips (Performance) List


CD-ROM/DVD Benchmark

Tests how your CD-ROM/DVD drive and controller compares to other CD-ROM/DVD drives in a typical system:

• Read Test: Buffered, Random, Sequential

• Seek Test

This benchmark consists of 2 different tests:

• Data CD performance

• VideoCD / DVD performance

For the Data CD test, a 600MB+ data disk is required which contains large (64MB+) data files. Data disks which contain MPEG, MOV, AVI or large databases are suitable.

For the VideoCD test, a 300MB+ VideoCD is required. A 600MB+ VideoCD is recommended. Do note that many drives/software drivers may not read CDI disks. Also, a DVD disk can be used for this test.

• Test takes about 10 minutes on P6-class machines with 32x CD-ROM.

• Command Line Switch: CDROMBench

• Requirements: CD-ROM/DVD drive installed

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See Drives Information topic for more information.

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Options

Bypass Windows Cache - use write-through mode to bypass cache. If disabled, use normal mode.

Include Extra Disk Information - show some more information about the drive.

Enable MP/MT Benchmarks - if disabled, run single-threaded even on MP systems.

Use Static MP Load Balance - if disabled, calibrate on each CPU before executing and use variable work units.

Enable SMT/HyperThreading Benchmark - enable SMT support in harness.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Acknowledgements

See Acknowledgementstopic for more information.

Tips

Tips (Performance) List


Memory Benchmark

Tests how your memory sub-system compares to other systems with the same or similar memory in other systems. The benchmark is based on the well-known STREAM memory bandwidth benchmark.

• Multi-Processor (SMP) support for up to 32/64 CPUs & SMT.

• Arithmetic Operations Benchmark (assignment, scaling, addition, triad)

• Floating-point Operations Benchmark (assignment, scaling, addition, triad)

• Test needs at least 50% or more of free physical memory free.

• Close all programs before running it especially if you have less than 16MB.

• Test takes about 2 minutes on P6-class machines with 64MB.

• Command Line Switch: MemBench

• Requirements: None

• OS (Win32) Support: Windows 98, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Acknowledgements

ALU/FPU Memory Tests - Based on the C STREAM benchmark by Dr. John D. McCalpin. Optimised P6 assembler by C. Adrian Silasi

I MMX Memory Test - by C. Adrian Silasi based on ALU test.

I/F SSE Memory Tests - by C. Adrian Silasi based on SGI memory bandwidth paper.

I/F EMMX/SSE Memory Tests - by AMD/Mike W. based on AMD bandwidth paper.

I/F SSE2 Memory Tests - by C. Adrian Silasi/Ronen Z based on ALU/FPU tests.

MP/MT harness - by C. Adrian Silasi.

See Acknowledgementstopic for more information.

Options

Include Extra System Information - show some more details about tested system.

Enable MP/MT Benchmarks - if disabled, run single-threaded even on MP systems.

Use Static MP Load Balance - if disabled, calibrate on each CPU before executing and use variable work units.

Include DMI/SMBIOS Information - query the system through the DMI/SMBIOS interface.

Disable MMX (Integer) Benchmark - if enabled, do not use the MMX benchmark.

Disable Enhanced MMX (Integer) Benchmark - if enabled, do not use the Enhanced MMX benchmark.

Disable SSE (Integer) Benchmark - if enabled, do not use the SSE benchmark.

Disable SSE2 (Integer) Benchmark - if enabled, do not use the SSE2 benchmark.

Disable MMX (Float) Benchmark - if enabled, do not use the MMX benchmark.

Disable Enhanced MMX (Float) Benchmark - if enabled, do not use the Enhanced MMX benchmark.

Disable SSE (Float) Benchmark - if enabled, do not use the SSE benchmark.

Disable SSE2 (Float) Benchmark - if enabled, do not use the SSE2 benchmark.

Use 50% of Memory for Test - if enabled, use 50% of memory; if disabled, attempt to use all free memory for test.

Enable SMT/HyperThreading Benchmark - enable SMT support in harness.

Include Memory Banks Information - show memory banks arrangement.

Use buses by PCI-to-PCI bridge configuration - get bus information by bridges; otherwise get by OS.

Include CPU MSR Information - get CPU info by MSR.

Enable Buffering/Block Prefetch Benchmarks - use advanced benchmarks instead of linear benchmarks where possible; enable buffering & BP in harness.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Cache & Memory Benchmark

Tests how your CPU cache and memory sub-system(s) compares to other systems with the same or similar CPU & memory in other systems. The benchmark is based on the Memory Bandwidth Benchmark test.

• Multi-Processor (SMP) support for up to 32/64 CPUs & SMT.

• Floating-point Operations Benchmark (assignment, scaling, addition, triad)

• Close all programs before running it especially if you have less than 16MB.

• Test takes about 10 minutes on P6-class machines with 64MB.

• Test takes about 5 to 10 times longer than the Memory Bandwidth test.

• Command Line Switch: CacheBench

• Requirements: None

• OS (Win32) Support: Windows 98, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Acknowledgements

FPU Memory Tests - Based on the C STREAM benchmark by Dr. John D. McCalpin. Optimised P6 assembler by C. Adrian Silasi

I/F SSE Memory Tests - by C. Adrian Silasi FPU tests.

I/F SSE2 Memory Tests - by C. Adrian Silasi FPU tests.

MP/MT harness - by C. Adrian Silasi.

See Acknowledgementstopic for more information.

Options

Include Extra System Information - show some more details about tested system.

Enable MP/MT Benchmarks - if disabled, run single-threaded even on MP systems.

Use Static MP Load Balance - if disabled, calibrate on each CPU before executing and use variable work units.

Include DMI/SMBIOS Information - query the system through the DMI/SMBIOS interface.

Disable Enhanced MMX (Float) Benchmark - if enabled, do not use the Enhanced MMX benchmark.

Disable SSE (Float) Benchmark - if enabled, do not use the SSE benchmark.

Disable SSE2 (Float) Benchmark - if enabled, do not use the SSE2 benchmark.

Enable SMT/HyperThreading Benchmark - enable SMT support in harness.

Include Memory Banks Information - show memory banks arrangement.

Use buses by PCI-to-PCI bridge configuration - get bus information by bridges; otherwise get by OS.

Include CPU MSR Information - get CPU info by MSR.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Network/LAN Bandwidth Benchmark

Tests how your TCP/IP network compares to other networks with similar configurations. It uses the ICMP (ping/echo) interface to measure the response time and transfer bandwidth to a host.

• Test takes about 10 seconds on P6-class machines with 10Mbps network adapters.

• Command Line Switch: LANBench

• Requirements: TCP/IP protocol installed and bound to Microsoft Client/Sharing services, WinSock v2

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See Network Information or  WinsockInformation topics for more information.

See also Questions and Answers document for full information.

See List of Acronyms for more information.

Options

Include Ping Information - use ping to query host for connection status.

Include Transfer Information - show transfer statistics.

Include IPX/SPX Information - query host through IPX/SPX if installed.

Include All Domains/Workgroups Information - if disabled, query only current domain/workgroup.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Acknowledgements

See Acknowledgementstopic for more information.

Tips

Tips (Performance) List


Acknowledgements

Firstly we’d like to thank Klimov Vova (www.starsoft.org) for translating this documentation.

We’d like to thank the following entities for help (in alphabetical order):

3B Software (www.3bsoftware.com)

AMD (www.amd.com)

Intel Corp (www.intel.com)

Jagged Online (www.jaggedonline.co.uk)

PowerVR Technologies (www.powervr.com)

SiS  (www.sis.com.tw)

VIA (www.via.com.tw)

We’d like to thank the makers of the following technologies for help:

InnoSetup (installer - http://www.jrsoftware.org/)

UPX (executable packer - http://upx.sourceforge2003/)

We’d like to thank the following sites for help (in alphabetical order):

[H]ardOCP (www.hardocp.com)

2 CPU (www.2cpu.com)

Acid Hardware (www.acidhardware.com)

AMD MB (www.amdmb.com)

AMD World (www.amdworld.co.uk)

AtlantaOc (www.atlantaoc.com)

Benchmark HQ (www.benchmarkhq.ru)

Burnout PC (www.burnoutpc.com)

CDV Software Entertainment (www.cdv.de)

Club Overclocker (www.cluboc2003)

CNet/ZDNet (www.cnet.com)

Computer Buyer (www.computerbuyer.co.uk)

Computer Games Online (www.cgonline.com)

Computer Shopper (www.computershopper.co.uk)

Excessive Hardware (www.excessivehardware.com)

EXHardware (www.exhardware.com)

HalloweenComputers (www.halloweencomputers.com)

HAL-PC Magazine (www.hal-pc.org)

Hard Tecs 4U (www.hardtecs4u.com)

Hardware Extreme (www.hwextreme.com)

Hardware Unlimited (www.hardware-unlimited.com)

Hexus (www.hexus2003)

Hot Hardware (www.hothardware.com)

Icrontic (www.icrontic.com)

Komputer SWIAT Magazine (www.komputerswiat.pl)

Maximum 3D (www.maximum3d.com)

Meet The Geek (www.meetthegeek.co.uk)

MikroBitti (www.mikrobitti.fi)

Nordic Hardware (www.nordichardware.com)

OC Shoot (www.ocshoot.com)

OcAddiction (www.ocaddiction.com)

OcPrices (www.ocprices.com)

OverClocked Cafй (www.overclockedcafe.com)

PC Format (www.pcformat.co.uk)

PC Mech (www.pcmech.com)

PC Pro (www.pcpro.co.uk)

PC Scoop (www.pcscoop.com)

PC World Norway (www.pcworld.no)

PC World US (www.pcworld.com)

Radeonic (www.radeonic.com)

Riva Station (www.rivastation.com)

Sharky Extreme (www.sharkyextreme.com)

SimHQ (www.simhq.com)

Soundcard Central (www.soundcardcentral.com)

The DDR Zone (www.theddrzone.com)

Tweak 3D (www.tweak3d2003)

Tweakers Guide (www.tweakersguide2003)

Unique PC (www.unique-pc.com)

Van’s Hardware (www.vanshardware.com)

VIA Arena (www.viaarena.com)

VNU Germany (www.vnu.de)

VTR-Hardware (www.vtr-hardware.com)

WildAndYc (www.wildandyc.co.uk)

We’d like to thank the following people for help (in alphabetical order):

Adam Honek

Alexander van Kaam

Andreas Goettl

Andrew Thomas

Andy Lee

Armand Hirt

Arne Westin

Azman Sahari

Benjamin Brooks III

Birgir ‘Iceman’ Gudjonsson

Bubba Wolford

Chris Pittman

Clarice Simmons

Colin Hoare

Craig Hart

Dan Bennis

Dark Druid

David Altavilla

David Marsiglia

David Ross

Derek Ryba

Dirk van den Berghe

Duane Davis

Edward J. Nethercott

Elie Ayache

Francis Devereux

Franck Delattre

Fred Dunlap

Galen S. M. Chai

James Campbell

Jane Xia

Jens Scheibel

Jim ‘Justifier’ Miller

Jim Miller

Jim Nucci

Johannes Friederich

John Gatt

John McCrae

John Stephens

Jonathan The

Jordan Russel

Kai Schmerer

Keith ‘Mortin’ Whitsitt

Ken Schutt

Kim Roney

Kirk Johnson

Kyle Benett

Laszlo Molnar

Li Shi

Marco Chiappetta

Markus F.X.J. Oberhumer

Mark Bedingford

Mark Daly

Martin ‘Major’ Jorgensen

Martin Malik

Mats Petersson

Matt Dunford

Mattias Pettersson

Meikel Weber

Micah Schmidt

Michael Herf

Michael Knutson

Michael Schuette

Mike Wall

Mike Warner

Min-Han Lee

Mircea Cioata

Nancy Salani

Nicolas Thibieroz

Nigel A. Dight

Octavian Silasi

Patrick Evans

Paul Hsieh

Paul Kinnaly

Peter Baekgaard Madsen

Peter Hubinsky

Ralf Schafer

Richard Brown

Robert White

Ronen Zohar

Roy Russo

Sander Sassen

Sandy Chen

Serge-Yvan Parel

Shane Dennison

Shervin Kheradpir

Simon Cole

Srinivas Chennupaty

Steve Nutt

Steve Winburn

Steven C Schult

Tamas Miklos

Tara Kalavade

Theresa Chen

Tom Ellis

Van Smith

Vince Freeman

Vincent Valmond

Viorica Silasi

Vladimir Afanasiev

Vlado

Ylona Brooks

Yohai Merzel

NB. If anyone that has helped does not see his or her name here, please forgive us and let us know – we will add it as soon as possible.


SCSI Information

Shows the list of SCSI adapters installed on the system and the devices connected to them. For each device, specific information is displayed.

• SCSI Host Information

• SCSI Device Information

• SCSI Block Devices Extra Information

• Command Line Switch: SCSInfo

• Requirements: SCSI Host Adapter, SCSI devices and 32/64-bit ASPI drivers.

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See List of Acronyms for more information.

Note: Windows uses drivers that make ATAPI devices look like SCSI devices for consistent management. This is done since ATAPI is in many ways quite similar to SCSI. Therefore, some of your ATA devices may appear as SCSI devices as well. This is not a bug - but a feature of the operating system.

Host - The host is the controller that manages the SCSI bus. Most SCSI controllers support up to 7 devices (8 including the controller itself). Each device on the SCSI bus has a unique address.

Device - The devices that can be connected to the SCSI bus are varied and include the usual hard disks, CD-ROMs, backup devices, tape drives, scanners, optical disks and many others.

Device Type - the type of the device.

Manufacturer - the company that manufactured the device.

Product - the full name of the product.

Version - the product version or revision.

Extra Information - extra information about the device, generally either a serial number or the release date.

Removable Device - whether the media of the device is fixed or removable.

Target ID - SCSI devices occupy (i.e. respond to) one address on the SCSI bus. Generally, the SCSI device provides a means (e.g. switches, jumpers) to select one of the eight available addresses (0 through 7). This address is used during bus arbitration and selection or re-selection of SCSI devices. Each device on the SCSI bus is assigned a unique address.

Logical Unit Number - Each target has one or more logical units, beginning with logical unit zero. There is a maximum of eight logical units. These logical units are usually mapped directly to peripheral devices, but they may be a portion of a peripheral device or may comprise multiple peripheral devices.

Device Currently Connected - Whether this device is currently on-line or not. Some devices can disconnect from the bus.

Bus Width - The SCSI bus width. Usually it is 8-bit but Wide SCSI supports 16-bit for faster data transfer. Some SCSI implementations even support 32-bit.

SCSI ANSI Version - The device complies to this version of SCSI. This code designates this standard upon approval by ANSI.

Supports Relative Addressing Mode - device supports the relative addressing mode for this logical unit.

Supports Synchronous Transfers - device can transfer data synchronously.

Supports Command Queues - device supports queued commands.

Supports Linked Commands - device supports command linking.

Supports Soft Reset - device can be soft reset in addition to the hard reset.

Supports Terminate I/O - device can terminate a I/O transaction.

Int 13h Drive No. - if the device is a hard disk, this is the BIOS ID for the drive. With an ID the BIOS and DOS can use the drive without specific drivers.

Heads - the number of heads (tracks) for the device.

Sectors - the number of sectors per track for this device.

Options

Include General Properties Information - show generic SCSI device data.

Include Drive Information - query the drive device.

Include Disk/Media Information - query the installed media of drive.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


ATA/ATAPI Information

Shows the list of ATA/ATAPI adapters installed on the system and the devices connected to them. For each device, specific information is displayed.

• ATA Controller Information

• ATA/ATAPI Device Information

• Device State Information

• Command Line Switch: ATAInfo

• Requirements: ATA Controller, ATA/ATAPI devices and 32/64-bit ATA/ATAPI drivers.

• OS (Win32) Support: Windows 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See List of Acronyms for more information.

Options

Include ATA Devices Information - query ATA devices.

Include ATAPI Devices Information - query ATAPI devices.

Include Hosts Information - query the controller.

Include Transfer Mode(s) Information - show the transfer mode(s) supported and enabled.

Include SMART Information - show SMART details.

Include SMART Data Information - show the drive’s SMART parameters.

Include Temps, Fans and Voltages Information - query the environment monitor for temperature, cooling and voltage sensors.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Services Information

Shows the installed/registered Windows services and device drivers, active or not on the current system.

• Service/Device Driver Information

• Service/Device Driver Configuration Information

• File Information

• Command Line Switch: ServicesInfo

• Requirements: services and device drivers.

• OS (Win32) Support: Windows 2000, XP, 2003

• OS (Win32 CE) Support: PocketPC 200X

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

See List of Acronyms for more information.

Name - the registered unique name of the service

Full Name - the description of the service

Type - the type of service (process) device driver (kernel driver)

File Name - the full file name and parameters of the service

Current Status - whether the service is active or not

Start-up Type - how does the service start and stop

Error Control - how the service reports errors

Dependencies - the services this service needs in order to operate

Log on As - the user under which the service runs

File Information - the process file name, properties and information.

Options

Include Windows Services Information - query the Windows services.

Include Device Drivers Information - query device drivers.

Include Active Services Information - query only the active services/device drivers.

Include Inactive Services Information - query only the inactive services/device drivers.

Include Service File Information - query the service’s file.

Include Performance Enhancing Tips - if disabled, do not display any tips.

Tips

Tips (Performance) List


Config.sys Listing
Просмотр Config.sys

Информация об инициализации Windows/MS-DOS в файле Config..

• Ключ командной строки: Config.sys

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Config.dos Listing
Просмотр Config.dos

Информация об инициализации MS-DOS в файле Config.dos. Данный файл необходим для загрузки старой версии MS-DOS вместо Config.sys.

• Ключ командной строки: Config.dos

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Config.nt Listing
Просмотр Config.nt

Информация об инициализации Windows NT/2000/XP в файле Config.nt. Данный файл используется для загрузки Windows NT/2000/XP вместо Config.sys.

• Ключ командной строки: Config.nt

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 2000, XP, 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


AutoExec.bat Listing
Просмотр AutoExec.bat

Информация об инициализации Windows/MS-DOS в файле AutoExec.bat.

• Ключ командной строки: AutoExec.bat

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


AutoExec.dos Listing
Просмотр AutoExec.dos

Информация об инициализации MS-DOS в файле AutoExec.dos. Данный файл необходим для загрузки старой версии MS-DOS вместо обычного AutoExec.bat.

• Ключ командной строки: AutoExec.dos

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


AutoExec.nt Listing
Просмотр AutoExec.nt

Информация об инициализации Windows NT/2000/XP в файле AutoExec.nt. Данный файл используется при загрузке Windows NT/2000/XP, в место обычного AutoExec.bat.

• Ключ командной строки: AutoExec.nt

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 2000, XP, 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


MsDos.sys Listing
Просмотр MsDos.sys

Информация об инициализации Windows/MS-DOS в файле MsDos.sys. Этот файл определяет путь, загрузки Windows. Также он позволяет загрузить MS-DOS.

• Ключ командной строки: MsDos.sys

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X

Опции

В данном модуле нет опций для настройки

Советы

Советы (Производительность)


Boot.ini Listing
Просмотр Boot.ini

Информация об инициализации Windows NT/2000/XP в файле Boot.ini. Данный файл позволяет загружать различные версии Windows, как и другие операционные системы (т.е. DOS или Windows 9X/Me).

• Ключ командной строки: Boot.ini

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 2000, XP, 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Dr. Watson Log
Просмотр Dr. Watson

Информация об обнаруженных ошибках системой the Dr. Watson для Windows NT/2000/XP. Вы можете проверить запись системного журнала на наличие ошибок.

• Ключ командной строки: DrWtsn.log

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 2000, XP, 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


System.ini Listing
Просмотр System.ini

Информация об инициализации Windows в файле System.ini.

• Ключ командной строки: System.ini

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Win.ini Listing
Просмотр Win.ini

Информация об инициализации Windows в файле Win.ini.

• Ключ командной строки: Win.ini

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Control.ini

Информация об инициализации Windows в файле Control.ini:

• Ключ командной строки: Control.ini

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Protocol.ini Listing
Просмотр Protocol.ini

Просмотр информации об инициализации сети Windows.

• Ключ командной строки: Protocol.ini

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


BootLog.txt Listing
Просмотр BootLog.txt

Просмотр информации о загрузке Windows и файла BootLog.txt.

• Ключ командной строки: BootLog.txt

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


ScanDisk.log Listings
Просмотр ScanDisk.log

Просмотр загрузочной записи программы ScanDisk и файла ScanDisk.log. В данном файле содержится информация о тестировании вашего жесткого диска и исправления ошибок.

• Ключ командной строки: ScanDisk.log

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


NetLog.txt Listing
Просмотр NetLog.txt

Информация о сетевой загрузке Windows в файле NetLog.txt:

• Ключ командной строки: NetLog.txt

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


NDisLog.txt Listing
Просмотр NDisLog.txt

Информация об инициализации сети Windows в файле NDisLog.txt:

• Ключ командной строки: NDisLog.txt

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Dump Hardware Settings
Дамп аппаратных параметров

Создание дампа настроек оборудования из ключей системного реестра. Данная возможность очень ценная для технического персонала, проверяющего работоспособность Windows.

• Ключ командной строки: DumpHardware

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Environment List
Список среды

Список переменных среды и их значений. Переменные среды все еще используются, для сохранения информацию конфигурации Windows и пультовыми программами.

• Ключ командной строки: EnvVar

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


CMOS Information
Информация о CMOS

Информация о настройках CMOS и другой информации, хранящейся в CMOS.

• Время, дата, будильник

• Статус системы

• Установленное оборудование

• Гибкие и жесткие диски

• Тип и объем памяти

• Ключ командной строки: CMOSInfo

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

Объяснения

Данная информация полезна только программистам, поэтому в данном документе подробно не рассматривается. Более подробную информацию о данных настройках вы можете получить в инструкции к BIOS.

Для более подробной информации смотрите список сокращений List of Acronyms.

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Installed Applications
Установленные приложения

Список всех установленных приложений в системе.

• Ключ командной строки: InstalledApps

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, NT, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Installed Programs
Установленные программы

Список всех установленных приложений в системе.

• Ключ командной строки: InstalledProgs

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, NT, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


File Types
Типы файлов

Список расширений зарегистрированных типов файлов (aka документов) в системе и связанных с серверными приложениями, использующимися для работы с этими документами.

• Ключ командной строки: FileTypes

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, NT, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Event Log
Список событий

• Ключ командной строки: EventLog

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows NT, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Dump Hardware Registers
Дамп регистров оборудования

Дамп регистров оборудования. Данные сведения очень полезны для технического персонала, проверяющего стабильность работы Windows.

• Ключ командной строки: DumpRegisters

• Поддержка операционных систем (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка операционных систем (Win64): Windows 2003

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность)


Hardware Irq Settings

Shows the list of interrupt requests lines (IRQ), their settings and the hardware (device) that uses each setting.

• Command Line Switch: HardIrq

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Hardware Interrupts (Irq) - are the interrupts generated by hardware. There are 16 in total in today’s PC. However most of them are used before you add any devices. Most hardware devices (keyboard, mouse, modem, disk controller) need an interrupt to interface to the CPU.

Channels - There are 2 interrupt controllers in today’s PC, each providing 8 channels. One channel is used to connect the master interrupt controller to the slave interrupt controller, leaving 15 free interrupts. However, the chipset itself uses many interrupts (about 11) leaving only about 3-6 free. Until recently no two devices could share and interrupt (in most cases) since the software could not tell them apart, but new BIOSes & OSes have implemented a resource sharing protocol since there are just not enough free interrupts for all the hardware to use.

Irq. No. - The number of the hardware interrupt that is used by a device or more.

Device - The name and type of hardware device or devices that owns/own the hardware interrupt.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance)List


Software Protected-Mode Irq Handlers

Shows the list of software interrupt requests lines (Int), their settings and module that handles this interrupt in protected mode (16/32/64-bit).

• Command Line Switch: ProIrq

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me

Explanations

Software Interrupts - are interrupts generated by software, Typically they are used to call services provided by a BIOS (system, video, hardware). There are 256 in total that include the 16 hardware interrupts. When an interrupt occurs the CPU jumps to the interrupt handler that is listed in a table called the ‘interrupt vector table’. The handler saves the current CPU state, deals with the interrupt, and restores the initial state and exits.

Irq. No. - The number of the software interrupt in hexadecimal.

32/64-bit Address - The address (32/64-bit flat mode) of the protected mode interrupt handler. Protected mode is the mode in which Windows runs on.

Handler - The name of the Windows module/device driver that handles the interrupt.

Description - The purpose of the interrupt and typical usage or device that uses it.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


Software Real-Mode Irq Handlers

Shows the list of software interrupt requests lines (Int), their settings and module that handle this interrupt in real mode (16-bit).

• Command Line Switch: RealIrq

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me

Explanations

Software Interrupts - are interrupts generated by software, Typically they are used to call services provided by a BIOS (system, video, hardware). There are 256 in total that include the 16 hardware interrupts. When an interrupt occurs the CPU jumps to the interrupt handler that is listed in a table called the ‘interrupt vector table’. The handler saves the current CPU state, deals with the interrupt and restores the initial state then exits.

Irq. No. - The number of the software interrupt in hexadecimal.

16:16-bit Address - The address (16bit segment + 16bit offset) of the real mode interrupt handler. The real mode is the mode MS-DOS runs on.

Handler - The name of the Windows module/device driver that handles the interrupt.

Description - The purpose of the interrupt and typical usage or device that uses it.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


DMA Channel Settings

Shows the list of direct memory access channels (DMA), their settings and the hardware (device) that uses each setting.

• Command Line Switch: DMARes

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

DMA - DMA or Direct Memory Access is a method of transferring data between a device and memory without CPU involvement. This way is faster. Also, the CPU can do other computation in the mean-time.

Channels - There are 2 DMA controllers in a PC, each providing 4 channels. Since one channel is used to connect the master DMA controller to the slave DMA controller there are 4 8-bit  and 3 16-bit available channels. One channel can be used by one hardware device only.

DMA Ch. No. - the channel number used by a hardware device.

Device - the name and type of hardware device that uses the DMA channel.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


I/O Port Settings

Shows the list of input/output ports (I/O), their settings and the hardware (device) that uses each setting.

• Command Line Switch: IORes

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

I/O Ports - are ports that can be used by software to talk to hardware directly without using interrupts and the BIOS. There are 65 thousand ports, but each hardware device may use as many as 20-40, i.e. a range. Some are input only, some are output only and some are input/output depending on hardware. No two devices may share one port, so ranges must not overlap.

I/O Port - the port range used by the hardware device.

Device - the name and type of hardware device that uses this I/O port range.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


Memory Settings

Shows the list of memory blocks, their settings and the hardware (device) that uses each setting.

• Command Line Switch: MemRes

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Memory - a 32-bit processor (386, 486, Pentium, etc.) has an address range of 4GB (00000000 -FFFFFFFF in hexadecimal); a 36-bit PAE processor (Pentium Pro/II/III) has an address range of 64GB (000000000-FFFFFFFFF in hexadecimal);a 64-bit processor (Alpha, Opteron, MIPS, Itanium, etc.) has an address range of 16,384 PB (0000000000000000 -FFFFFFFFFFFFFFFF in hexadecimal).

The installed physical memory, the video adapter memory, BIOSes can be mapped somewhere in this address space. While the address range is huge, there may still be conflicts since most devices try to use the same lower addresses.

Memory Range - the memory address range used by the hardware device.

Device - the name and type of hardware device that uses this memory address range.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


Plug & Play Enumerator

Shows the list of devices installed in your system, together with their type, version, resources allocated and software drivers used.

• Command Line Switch: PnPEnm

• OS (Win32) Support: Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• OS (Win64) Support: Windows 2003

Explanations

Manufacturer - the manufacturer for this device.

Device Name - the full product name for this device.

Hardware Version - the device version if known.

Resources - the hardware resources this device uses.

Irq. No. - the number of the hardware interrupt that is used by a device or more.

DMA Ch. No. - the channel number used by a hardware device.

I/O Port - the port range used by the hardware device.

Memory Range - the memory address range used by the hardware device.

Driver - the software driver that interfaces this device to Windows.

Driver Date - the date the driver was released.

Driver Version - the version of the driver. For the current version of windows this should be 4.0 or higher.

Information File - the name & path of the information file that was used to install this software driver.

Information File Section - the name of the section within the information file used to install this software driver onto the operating system.

Device Loader - the device driver that installs this driver.

Device Enumerator - the device driver that detects (enumerates) this type of devices.

Miniport Driver - a miniport driver is a generic driver for a specific type of device (e.g. ATA controllers) which interfaces with a specific driver for your hardware. This way the specific driver is simpler and thus easier to write and release.

Universal Driver - an universal driver is similar to a miniport driver, however it is a fully fledged driver which does not need a specific driver to drive your hardware. You will gain better support and stability but some specific functions of your hardware may go unused.

See List of Acronyms for more information.

Options

This module has no options to set.

Tips

Tips (Performance) List


Create a Report Wizard
Мастер создания рапорта

Мастер создания рапорта поможет вам быстро создать отчет о состоянии системы. Вы можете:

• Напечатать, отправить по факсу, сохранить или отправить данный рапорт по E-Mail

• Создать скрипт для пакетного режима

• Выбрать только необходимые модули

• Корректировка типа/количества информации, предоставляемого каждым модулем

• Планировать рапорты (возможность Windows System Agent

• Создавать рапорты в пакетном режиме (/r опция командной строки)

Ярлык

Клавиши:	CTRL+R


Open Module
Запустить модуль

Загрузка выбранного (runs/executes/activates/updates) модуля.

Ярлык

Клавиши:	Enter


Run Control Panel
Открыть панель управления

Открыть панель управления Windows. В этом наборе утилит вы можете изменять различные настройки операционной системы Windows.

Щелкните здесь [image] для открытия панели управление.


Run Scan Disk
Запуск программы Scan Disk

Запуск программы проверки и исправления ошибок hdd для Windows. Программа ScanDisk может обнаружить и устранить большинство проблем связанных с жестким диском.

Щелкните здесь [image] для запуска ScanDisk.


Run Disk Defragmenter
Запуск программы дефрагментации диска (Defragmenter)

Запуск программы дефрагментации диска для Windows. Дефрагментируя свой жесткий диск вы увеличиваете его производительность, чем повышаете общую производительность своей системы.

Данная утилита отсутствует в системах NT. Для проведения дефрагментации вам потребуется утилита стороннего производителя (например, DiskKeeper). В состав Windows 2000 входит упрощенная версия DiskKeeper.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows 9X/Me Defrag.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows 2000/XP/2003 Defrag.


Run System Files Configuration Editor
Запуск редактора конфигурации системных файлов

Запуск программы, позволяющей вам просматривать и редактировать системные файлы (Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini и System.ini).

Данная система отсутствует в системах Windows NT/2000/XP/2003, так как они не используют данные файлы настройки.

Щелкните здесь [image] для запуска System Editor.


Run Registry Editor
Запуск редактора реестра

Запуск редактора реестра, утилиты, позволяющей вам просматривать, добавлять, удалять и изменять ключи реестра и их значения. Вносите изменения в реестр, только если вы уверены в своих действиях, в противном случае вы можете серьезно повредить систему.

Эта утилита есть во всех версиях Windows, но она «спрятана», следовательно, ее не могут использовать обычные пользователи.

Щелкните здесь [image] для запуска Registry Editor.


Run Policy Editor
Запуск редактора системной политики

Запуск редактора системной политики, позволяющего вам разрешать или запрещать различным пользователям доступ к тем или иным программным компонентам, изменению системных настроек и.т.п. Обычно используется администраторами компьютеров с большим числом обычных пользователей. Во всех других случаях эта программа не нужна.

Вы должны вручную установить эту программу с вашего диска Windows 9X/Me. Она находится в папке Admin. Если у вас в системе установлен дополнительный пакет Plus!, то вы можете установить программу управления системной политикой, используя собственный инсталлятор пакета Plus!

Щелкните здесь [image] для запуска Policy Editor.


Run the IP Configuration Editor
Запуск программы конфигурации IP

Программа конфигурации TCP/IP позволяет вам просматривать и изменять различные опции, от которых зависит ваше подключение к Internet и локальной сети. Настройку стоит провести один раз сохранить все настройки.

Для правильной настройки подключения к сети Internet у вас должен быть установлен протокол TCP/IP. В системах Windows NT/2000/XP данная утилита отсутствует, так как они используют другие методы настройки сетевых подключений.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows 9X/Me IP Configuration Utility.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows NT/2000/XP IP Configuration Utility.


Run WordPad
Запуск WordPad

Запуск WordPad, базового текстового процессора из набора Windows.

Щелкните здесь [image] для запуска WordPad.


Run NotePad
Запуск блокнота (NotePad)

Запуск блокнота, базового текстового редактора из набора Windows.

Щелкните здесь [image] для запуска NotePad.


Run BackUp
Запуск программы создания резервной копии информации (BackUp)

Запуск Windows BackUp, программы создания резервной копии информации. Создание резервной копии стоит проводить регулярно. На всякий случай...

Если у вас не установлена эта программа, то запустите Панель управления\Добавить-Удалить программы\Windows Setup\Дисковые утилиты (Control Panel\Add-Remove Programs\Windows Setup\Disk Tools), и выберите Backup. В состав Windows 9X, NT4 и 2000 входят различные версии backup программ, необходимо учесть, что они не совместимы друг с другом. В наборе программ Windows Me backup программы нет.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows 98 Backup.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows NT/2000/XP Backup.


Run Registration Clean-up
Запуск мастера очистки реестра

Запуск мастера очистки реестра, который удалить весь мусор из реестра Windows.

Данную программу можно бесплатно получить на сайте Microsoft. Щелкните здесь [image] для подключения к нему. Произведите поиск RegClean.

Щелкните здесь [image] для запуска Registration Clean-up Wizard.


Run System Monitor
Запуск системного монитора

Запуск системного монитора, приложения, наблюдающего за ресурсами вашей системы и показывающего различные графики загрузки системы.

Если он не установлен, то запустите Панель управления\Добавить-Удалить программы\Windows Setup\Стандартные (Control Panel\Add-Remove Programs\Windows Setup\Accessories) и выберите System Monitor. Учтите, что в Windows NT/2000/XP/2003 используются различные версии этой утилиты.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows 9X/Me System Monitor.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows NT/2000/XP/2003 System Monitor.


Run the Microsoft System Information
Запуск программы информации о системе Microsoft

Запуск MS Info, утилиты Windows выдающей часть той же информации о системе, что и Sandra. Попробуйте сравнить результаты обоих программ.

Данная программа поставляется с Microsoft Office и Windows 9X and 2000/XP/2003.  В состав Windows NT другая утилита.

Щелкните здесь [image] для запуска System Information.


Run DirectX Diagnostics
Запуск системы диагностики DirectX

Запуск диагностической программы для DirectX. Она входит в состав DirectX 6 и более поздних версий. Если у вас ее нет, то убедитесь, что у вас установлен DirectX 6 или более поздний.

DX входит в состав Windows 98, Me, 2000, XP.

Щелкните здесь [image] для запуска DirectX Diagnostics.


Run Windows Tune-Up
Запуск системы оптимизации Windows

Запуск мастера оптимизации Microsoft, утилиты, которая очистит вашу систему от мусора, устранит системные ошибки и оптимизирует работу всех программ. Она также может запускаться в режиме планировки.

Данная утилита входит в состав Windows 98/Me.

Щелкните здесь [image] для запуска Windows 98/Me Tune-Up.


Run System TroubleShooter
Запуск ассистента устранения неисправностей

Запуск Microsoft System Configuration, утилиты, которая упрощает выполнение стандартных шагов по разрешению проблем. Данная ухитила поможет вам изменить настройки системы и устранить неисправность.

Данная утилита входит в состав Windows 98, Me, 2000, XP.

Щелкните здесь [image] для запуска System TroubleShooter.


Run Disk Clean-Up
Запуск программы очистки диска

Запуск Microsoft Disk Clean-Up, утилиты, которая удалит ненужные файлы из различных частей диска.

Данная утилита входит в состав Windows 98, Me, 2000, XP, 2003.

Щелкните здесь [image] для запуска Disk Clean-Up.


Loads SiSoftware Sandra's WWW Page
Загрузка Интернет ресурса SiSoftware Sandra

Производит запуск вашего браузера и загрузку станицы SiSoftware Sandra.

Если данная команда не работает, попробуйте вручную открыть данную страницу. Для более подробной информации смотрите Technical Support and Points of Contact.


Connect
Подключение

Запустите Мастер подключения, который поможет вам выбрать компьютер, к которому следует произвести подключение, используя Sandra Client/Server. Вся информация, отображаемая программой Sandra Client, касается удаленного компьютера.

Для установления связи более чем с одним компьютеров за один раз или запуска мастера статистики, вам потребуются специальные добавки. Несмотря на это, вы всегда можете запустить более одной копии программы Sandra Client без использования каких-либо программных добавлений.

Ярлык

Клавиши:	CTRL+C


Disconnect
Отключение

Завершение всех текущих подключений программы Sandra. Данная опция не отключит ваш компьютер от сети Internet или других локальных сетей..

Ярлык

Клавиши:	CTRL+D


Set Options
Выбор опций

Изменение опций системы.


Set Options
Выбор опций

Изменение опций системы.


View Module Properties
Свойства модуля

Описание свойств модулей программы Sandra и другая информация

• Информация о модуле

• Возможности дисплея

• Опции командной строки

• Поддержка операционных систем

• Настройки модулей

Это достаточно полезная информация для создания скриптов и настройки системы Sandra по своему усмотрению.

Ярлык

Клавиши:	Alt+Enter


View Information Modules
Показать информационные модули

Предоставляет информацию только об информационных модулях.


View Benchmarking Modules
Показать только модули тестирования

Предоставляет информацию только о модулях тестирования.


View Listing Modules
Показать только модули списков

Предоставляет информацию только о модулях списков.


View Testing/Diagnostic Modules
Показать модули тестирования/диагностики

Предоставляет информацию только о модулях тестирования/диагностики.


View All Modules
Показать все модули

Предоставляет информацию обо всех модулях, включая Мастера.


Large Icons
Большие значки

Использовать большие значки для списка модулей.


Small Icons
Маленькие значки

Использовать маленькие значки для списка модулей.


List
Список

Вывод информации о модулях в виде списка.


Details/Report
Детали/Рапорт

Вывод информации о модулях в виде рапорта.


Refresh
Обновление

Обновление списка модулей.


Arrange modules by name
Упорядочивание списка модулей по имени

Упорядочивание списка модулей по их имени.


Arrange modules by description
Упорядочивание списка модулей по типу

Упорядочивание списка модулей по их типу.


Auto Arrange
Авто упорядочивание

Авто упорядочивание списка модулей


Exit Application
Закрыть приложение

Выход из SiSoftware Sandra. Также происходит завершение всех соединений программы..

Ярлык

Клавиши:	Alt+F4


View Toolbar
Панель инструментов

Показать или спрятать стандартную панель инструментов.


View Status Bar
Панель статуса

Показать или спрятать панель статуса.


Help Topics
Содержание справки

Содержание справки программы SiSoftware Sandra.


Help Search
Поиск справки

Поиск необходимой информации по ключевому слову.


Tip of the Day
Совет дня

Советы из базы Sandra. Это один из компонентов всех современных программ для Windows.


About SiSoftware Sandra
О программе SiSoftware Sandra

Информация о программе, версии и деталях лицензии. Для более подробной информации смотрите License Details.


Change Module Options

This wizard allows you to:

• Select the tests the module runs. This is useful if some tests lock the computer or you don’t require them.

• Adjust the amount of information to your specific requirements. Some information may not be needed or may be too large for some reports.

• Check or uncheck the checkboxes next to the option you want to select/de-select.

• Options are saved for later use.

• While the options come into effect immediately, you may need to click the Update button to refresh the module’s information.

Shortcut

Keys:	CTRL+O


Create a Report Wizard

This wizard allows you to run one or any group of modules and save the output to almost any device. You can also set the options to each module to select just the data needed.

You can also use the settings in a profile to configure the settings of the wizard and thus create a report in a specific format all the time.

You can also create a script of the settings to be used in batch-mode to create unattended reports.

Shortcut

Keys:	CTRL+R


Create a Report Wizard - Step 1

Here you can select the manner in which you want the report to be created:

• Make choices and generate report - continue with the wizard making choices as to what, how and where the report should be create and generate it.

• Save the settings in a script file for later use - a script will be created using the current options defined in the wizard. You can run the script later using the command: Sandra /r <script file name>. This option does not generate a report - only saves the options you selected.

• Load the settings from a script file - select a script file and use the settings in it to generate a report interactively. This is a good way to check whether a previously generated script (either manually or automatically) does work the way you expect.

• Use the settings from a built-in profile - select one of the profiles listed in the combo-box (if any) and enter any information that may be needed to complete the report. This way you can create a report in the specific format as defined by the profile creator.


Create a Report Wizard - Steps 2

Burn-In Wizard - Step 1

This wizard allows you to select which modules you want to include in the report:

• Check the checkbox next to each module you want to include in the report.

• Uncheck the checkbox next to each module you want to exclude from the report.

• All modules are selected by default.

• To select all modules, click the Select All button.

• To deselect all modules, click the Clear All button.

• If you want to set a module’s options, click the Options button.


Create a Report Wizard - Step 6

Enter your comments in the edit box. If you don’t type anything, no comments will appear in the report.

If you choose to e-mail/post the report, this text becomes the message body (the actual report is send as an attachment) so you should definitely enter some information for the receiver of the message.


Create a Report Wizard - Step 7

Performance Tune-Up Wizard - Step 2

Here you can choose the way you want the report to be delivered:

• Save to Disk - you will be able to select the drive, path and filename for the report.

• Print or Fax - you will be able to choose the printer or fax you want to send the report to and also set the device settings, number of copies, etc. A print or fax needs to be installed.

• E-Mail by MAPI - you will be able to enter the message subject and the recipient’s name(s). The report will be send as a file attachment. Make sure you check the compress checkbox to minimise message size. A 32/64-bit MAPI compatible client needs to be installed and configured properly.

• Email by SMTP - you will able to enter the message subject and the recipient’s name(s). Also, you will need to enter the SMTP server details and user account information. The report will be send as a file attachment. Make sure you check the compress checkbox to minimise message size. CDO need to be installed and the SMTP service configured.

• Post by NNTP - you will able to enter the message subject and the newsgroup(s). Also, you will need to enter the NNTP server details and user account information. The report will be send as a file attachment. Make sure you check the compress checkbox to minimise message size. CDO need to be installed and the NNTP service configured.

• Upload it - you will be able to enter the URL of the server you want to upload it to, the account user name and password. If you’re uploading to a FTP server, use the ftp://ftp.server.com/folder convention. If you’re uploading to a web/http server, use the http://www.server.com/folder or https://www.secure.com/folder convention.

• ODBC database - you will be able to enter the DSN (data source name), the user name and password to connect to it. You need a previously set-up data source (generally a system data source) through the ODBC Control Panel extension. Any (relational) database supported by ODBC can be used. See Database Schema for schema information.

• ADO database - you will be able to enter the provider (i.e. the database layer, e.g. SQLOLEDB), server host name, database name, user and password. Generally this is the recommended option for SQL Server or other specialised storage providers. See Database Schema for schema information. You can also connect through ODBC if a DSN-less connection is required.

• Post to MSMQ queue - you will be able to enter the queue name and the account user name and password. If you’re posting to a private queue, make sure you prefix the queue name with the private$ keyword.


Create a Report Wizard - Step 8

Performance Tune-Up Wizard - Step 3

Here you can choose the way the report file is created:

• Text Document (.txt) - This is the normal format, readable by humans (i.e. with proper formatting, alignments and other things). But it cannot be easily imported into a database or spreadsheet. Sandra herself cannot read it.

• Report/Hierarchical Compatible (.rpt) -To allow Sandra to read it back, you should choose this option. While not readily accepted as input to a database or spreadsheet - a converter can be quickly made to convert most other formats. For more information see Report Format.

• Web/Html Compatible (.htm) - If you want to create a report for Internet publication or to print out. It looks better but it is much larger than a text report. It should also be used if you intend to use proportional fonts or import it into a modern editor. You can import your own style sheet if you don’t like the default. For more information see HTML File Format.

• Web/XML Compatible (.xml) – Create a report in XML format, from which you can readily import it into any XML compliant system, format or convert to any other format. You can view or format it directly with Microsoft Internet Explorer 5 or later. For more information see XML Format.

• CIM SMS/DMI Compatible (.mif) – Create a report in CIM (Common Interface Model) format developed by DMTF (Desktop Management Task Force) part of WBEM (Web-Based Enterprise Management) initiative. Microsoft’s SMS (Systems Management Server) uses it and you can import a report directly into it. Any CIM/DMI compliant system should work also. For more information see CIM Format.

• Append to Existing Report - Check it if you want the new report to be appended to the selected file instead of overwriting the file. Be warned that this only works for normal, text type reports.

• Compress Report (.cab) - Available only if you save the report to a file (including e-mail/post/etc). The report will be compressed in the Windows cabinet format. As the file is text the saving may be appreciable (90% or more).

• Encrypt Report (.cry) - Available only if you save the report to a file (including e-mail/post/etc). The report will be encrypted using a well-known algorithm using a key of 128-bit or higher (depending on encryption pack) hashed from the key you’ve entered. Make sure the key you’re using is not too simple (e.g. 8 characters or more, etc.).


Database Schema

The schema for the database that Sandra requires is analogous to the XML schema (naturally) and thus requires a relational database. A modern database (Oracle, SQL Server, Access) will do just nicely, however any ODBC/OLE DB/ADO compliant database should work also.

Due to the design of the system, the schema is not complex with few enforced keys, but that makes queries quite hard. Please refer to the examples for example SQL queries; you need to be familiar with the SQL syntax.

Database Creation Schema Scripts

There are script schemas for all tested/supported databases in the \Examples folder:

• Microsoft Access/Jet - Report Schema.mdb

• IBM DB2 - IBM DB2 Schema.sql

• Microsoft SQL Server - SQL Server Schema.sql

• Oracle - Oracle Schema.sql

• MySQL - MySQL Schema.sql

Please use them for creating the database/schema.

Tables

Report - this is the primary table; each module belongs to only one report.

Module - this groups data by module; each item belongs to only one module.

Class - this is optional, only for 3rd level modules; each class belongs to only one module.

Device - this is optional, only for 2nd and 3rd level modules; each device belongs to either a class or directly to a module.

ItemGroup - this groups items logically, and is used by most modules; each item group belongs to either a class, device or directly to a module.

Item - this is the data tuple itself and holds the actual data; each item belongs to an item group or directly to a module in special cases.

Relationships

As discussed above there is more than one relationship link depending on module type:

Simple: Report -> Module -> Item

1st Level: Report -> Module -> ItemGroup -> Item

2nd Level: Report -> Module -> Device -> ItemGroup -> Item

3rd Level: Report -> Module -> Class -> Device -> ItemGroup -> Item

Generally the keys present in the tuple can determine the type of module:

Simple: GroupID key of Item table is null.

1st Level: ClassID and DeviceID keys of ItemGroup table are null.

2nd Level: ClassID key of ItemGroup table is null.

3rd Level: Both ClassID and DeviceID keys of ItemGroup table are valid.

There are also a couple of bits that let you determine the type of module:

Simple: as per above.

1st Level: HasClass and HasDevice bits of Module table are false.

2nd Level: HasClass bit of Module table is false.

3rd Level: Both HasClass and HasDevice bits of Module table are true.

Query Tips

Due to the multiple types of relationships, queries that need to return the data for any module may need to use multiple selects, using union statements to merge the results together. Generally this can be avoided if the data from the intermediary tables (i.e. Class, Device, ItemGroup) is not needed, thus go from Module -> Item directly.

For performance reasons, it is recommended to avoid the unions or at least manage to do with non-unique unions. As most queries will select on text columns, make sure you set up indexes on those columns, preferably compound indexes on the specific joins you are using.

SQL Query Examples

See the SQL Example Queries.txt file in the \Examples folder for example SQL queries.


Report Format
Report/Hierarchical Format

The file extension used by the report generator is .rpt

The format follows the Windows INI file format with special tags to identify modules, device classes, devices, sub-titles and attributes.

• A module has the tag [module:{mn}] where mn is the name of the module. Underneath this tag, the classes belonging to this module are listed.

• A class tag also contains the module name in the tag name, thus for [class:{cn}module:{mn}] cn is the class name and mn is the module the class belongs to. Every class has a parent module. Underneath this tag, the devices belonging to this class are listed.

• A device tag also contains both the module and class names, thus for [device:{dn}class:{cn}module:{mn}] dn is the device name, cn is the class it belongs to and mn is the module it belongs to. Underneath this tag, the attributes are listed.

• A sub-title has the tag sn=a,b where sn is the sub-title name, a is the icon ID (internal) and b is the formatting style (internal).

• An attribute has the tag an=a,b,vn where an is the attribute name, a is the icon ID (internal), b is the formatting style (internal) and vn is the value of the attribute.

Here’s an example:

[module:{Sound Card Information}]

Wave Input Devices (Recording)=0

[class:{Wave Input Devices (Recording)}module:{Sound Card Information}]

SB Live! Wave In [D000]=0

[device:{SB Live! Wave In [D000]}class:{Wave Input Devices (Recording)}module:{Sound Card Information}]

General Device Information=1,0

Device Name=-1,0,SB Live! Wave In [D000]


Web/HTML Report Format
Web/HTML Format

The file extension used by the report generator is .htm not .html.

The HTML file format adheres to HTML 4.0 but only uses HTML 3.0 tags and thus should display on almost all browsers.

The report is one huge table. Thus the browser must support tables – otherwise it will not display correctly.

The page has a built in style definition block, but you can overwrite it by providing a ReportStyle.css style sheet in the same folder as the report.


Web/XML Report Format
XML Format

The file extension used by the report generator is .xml

The DTD schema for the file is called ReportSchema.dtd and can be found in the \Examples folder within the Sandra folder.

The XML schema for the file is called ReportSchema.xml and can be found in the \Examples folder within the main Sandra folder.

An example XLS style-sheet to convert a XML report into HTML can be found in the \Examples folder – name ReportStyle.xls.

An example of a dynamic HTML page (MS-IE 5.0 or later required) that shows how to generate HTML from XML using a XLS can be found in the \Examples folder – name Dynamic XML Report.htm.

• The report uses the <Report> tag and contains at least one module.

• The module uses the <Module> tag and contains a title, one or more device class(es), one or more device(s), one or more information group(s) or one or more information item(s).

• The device class uses the <DeviceClass> tag and contains a title, an icon ID and one ore more device(s).

• The device uses the <Device> tag and contains a title, an icon ID and one or more information group(s).

• The information group uses the <InfoGroup> tag and contains a title, an icon ID and one or more information item(s).

• The information item uses the <InfoItem> tag and contains a title, an icon ID, a format specifier and a value tag.

• The useful tags are <Title> and <Value>, the others are reserved.

Here’s an example:

<Report>

  <Module>

    <Title>Sound Card Information</Title>

    <DeviceClass>

      <Title>Wave Input Devices (Recording)</Title>

      <Icon>0</Icon>

      <Device>

        <Title>SB Live! Wave In [D000]</Title>

        <Icon>0</Icon>

        <InfoGroup>

          <Title>General Device Information</Title>

          <Icon>1</Icon>

          <InfoItem>

            <Title>Device Name</Title>

            <Icon>-1</Icon>

            <Format>0</Format>

            <Value>SB Live! Wave In [D000]</Value>

          </InfoItem>


CIM (DMI/SMS) Report Format
 CIM Format

The file extension used by the report generator is .mif

The class specified is SiSoftware|SiSoftware Sandra|001

• The report uses the Component tag. The start of the report is marked by the Start Component tag and the end of the report is marked End Component.

• The module uses the Group tag. The start of the module is marked by the Start Group tag and the end of the module is marked End Group. The module is at level 1.

• The device class uses the Group tag. The start of the device class is marked by the Start Group tag and the end of the device class is marked End Group. The device class is at level 2, i.e. within a module group.

• The device uses the Group tag. The start of the device is marked by the Start Group tag, and the end of the device is marked End Group. The device is at level 3, i.e. within a device class group.

• The information group uses the Group tag. The start of the information group uses the Start Group tag, and the end of the information group is marked End Group. The information group is at level 4, i.e. within a device group.

• The information item uses the Attribute tag. The start of the information item uses the Start Attribute tag, and the end of the information item is marked End Attribute. The information item can be found at any levels from 1 to 4.

• The useful attributes of an information item are Name and Value. The other can be useful for SMS/DMI systems or compatible.

Here’s an example:

Start Component

  Name = "SiSoftware Sandra"

  Description = "SiSoftware Sandra"

  Start Group

    Name = "Sound Card Information"

    ID = 6

    Class = "SiSoftware|SiSoftware Sandra|001"

    Description = "Sound Card Information"

    Start Group

      Name = "Wave Input Devices (Recording)"

      ID = 1

      Class = "SiSoftware|SiSoftware Sandra|001"

      Description = "Wave Input Devices (Recording)"

      Start Group

        Name = "SB Live! Wave In [D000]"

        ID = 1

        Class = "SiSoftware|SiSoftware Sandra|001"

        Description = "SB Live! Wave In [D000]"

        Start Group

          Name = "General Device Information"

          ID = 1

          Class = "SiSoftware|SiSoftware Sandra|001"

          Description = "General Device Information"

          Start Attribute

            Name = "Device Name"

            ID = 1

            Description = "Device Name"

            Access = Read-Only

            Storage = Common

            Type = String(64)

            Value = "SB Live! Wave In [D000]"

          End Attribute


Create a Report Wizard - Last Step (Save to Disk)

Here you can specify the file name of the report you want to be generated.


Create a Report Wizard - Last Step (MAPI Email)

Here you can specify:

• E-Mail Message’s Subject - type your own subject or accept the default.

• E-Mail Recipient(s) - type the address(es) of the recipients for the message. They are usually separated by ‘,’ or ‘;’. You don’t need to type the person’s name, only the address.


Create a Report Wizard - Last Step (SMTP Email)
Create a Report Wizard – Last Step (SMTP Email)

Here you specify:

• E-Mail Message’s Subject - type your own subject or accept the default.

• E-Mail Recipient(s) - type the address(es) of the recipients for the message. They are usually separated by ‘,’ or ‘;’. You don’t need to type the person’s name, only the address.

• E-Mail Sender - type the account name or address of the sender.

• SMTP Server Host - type the name of the host of the SMTP relay server or localhost if local.

• SMTP Server Port - type the port of the SMTP relay server. Usually it is 25.

• Use SSL to Authenticate - check it if you want SSL protocol to be used for authentication. Make sure the server

• Account User Name - type in the user name of the account if a login is required.

• Account Password - type in the password of the account if a login is required. Leave blank if anonymous login is fine.


Create a Report Wizard - Last Step (MSMQ queue)
Create a Report Wizard – Last Step (MSMQ queue)

Here you specify:

• Queue - type the queue name in the correct format, i.e. <computer>\<queue name> (if remote) or .\private$\<queue name> if it’s a private queue on the local machine.

• Transactional - check if the queue is a transactional. Since a single message is sent, the queue does not need to be transactional.

• Publicly accessible - check if the queue is to be accessible by other users not just the creator.

• Encrypt message body - check if you would like the message body to be encrypted. This is done by MSMQ and not Sandra, thus the cryptographic provider is the default provider for that copy of Windows. The user’s certificate is used as the key.

• Use default user credentials - uncheck if the current user does not have rights to post to the queue and enter the account details of a user that is allowed to post to the queue.

• Account User Name - type in the user name of the account if the current login credentials are not enough.

• Account Password - type in the password of the account if a login is required.


Create a Report Wizard - Last Step (NNTP News)
Create a Report Wizard – Last Step (NNTP News)

Here you specify:

• News Message’s Subject - type your own subject or accept the default.

• Newsgroups(s) - type the newsgroup(s) of the recipients for the message. They are usually separated by ‘,’ or ‘;’.

• E-Mail Sender - type the account name or address of the sender.

• NNTP Server Host - type the name of the host of the NNTP relay server or localhost if local.

• NNTP Server Port - type the port of the NNTP relay server. Usually it is 119.

• Use SSL to Authenticate - check it if you want SSL protocol to be used for authentication. Make sure the server

• Account User Name - type in the user name of the account if a login is required.

• Account Password - type in the password of the account if a login is required. Leave blank if anonymous login is fine.


Create a Report Wizard - Last Step (Upload)

For web/http upload you can specify:

• Host - type the full URL and folder of the destination, e.g. http://www.server.com/uploads/. For SSL secured, use https://www.secure.com/uploads/.

• User - the name of the user account (or leave blank if anonymous).

• Password - the password for the user account (or leave blank if anonymous).

For ftp upload you can specify:

• Host - type the full URL and folder of the destination, e.g. ftp://ftp.server.com/uploads/.

• User - the name of the user account, or anonymous.

• Password - the password for the user account, or e-mail address if anonymous.


Create a Report Wizard - Last Step (ODBC database)

Here you can specify:

• DSN - the data source name on the local machine.

• User - the database user name or blank if anonymous.

• Password - the database user password or blank if none needed.

• Use Client Cursors - uncheck if server/driver support server cursors, this is more efficient; check if need to use client cursors to make things work.

• Supports ODBC 3.x or later - check if the ODBC driver is version 3.5x or later (recommended). Uncheck if the ODBC driver is version 2.xx. Older versions are not supported.

Create the DSN using Control Panel\Admin Tools\ODBC. It is advisable you make it a system DSN rather than a user DSN unless this is a security measure. Please set all the required settings (if any) there.

For SQL Server databases, specify:

• Supports Identity/AutoIncrement - check.

• Supports Sequences - uncheck.

• Use Client Cursors - uncheck.

For Oracle databases, specify:

• Supports Identity/AutoIncrement - uncheck.

• Supports Sequences - check.

• Use Client Cursors - check (v7/8 driver).

Note that you need to install the Oracle Client software and the SQL*Net drivers and configure them properly before attempting to connect. Use the ODBC option to test the connection first.

For Access/Jet databases, specify:

• Supports Identity/AutoIncrement - check.

• Supports Sequences - uncheck.

• Use Client Cursors - uncheck.

For MySQL databases, specify:

• Supports Identity/AutoIncrement - uncheck (even if supported).

• Supports Sequences - uncheck.

• Use Client Cursors - uncheck (v3 driver); check (v2 driver).

NB. Some client software may overwrite the ODBC drivers or other libraries. You can try reinstalling the latest version of MDAC afterwards.


Create a Report Wizard - Last Step (ADO database)

For SQL Server databases, specify:

• Provider - SQLOLEDB

• Server - the host name of the SQL Server database.

• Database - the database (schema) name.

• Driver - leave blank.

• Use Windows Authentication - check if security is to be handled by Windows. The current login user name/password will be used as credentials. If unchecked, specify user name and password.

• Supports Identity/AutoIncrement - check.

• Supports Sequences - uncheck.

• Use Client Cursors - uncheck.

• User - database user name (blank if anonymous) if not using Windows authentication.

• Password - database user password (if needed) if not using Windows authentication.

For connection ODBC databases specify:

• Provider - MSDASQL

• Server - host name of server if applicable; blank otherwise.

• Database - database name if server specified or database file name.

• Driver - full name of ODBC driver, verbatim.

• Use Windows Authentication - leave unchecked.

• Supports Identity/AutoIncrement - check or uncheck depending on database.

• Supports Sequences - check or uncheck depending on database.

• Use Client Cursors - check or uncheck depending on database.

• User - the database user name or blank if anonymous.

• Password - the database user password or blank if none needed.

This mode of connection is very useful when no ADO/OLE DB driver is available for the database but a DSN-less connection is required. It is recommended to test the connection through ODBC first.

For Oracle databases, specify:

• Provider - MSDAORA

• Server - the host name of the Oracle database.

• Database - the schema (database) name.

• Driver - leave blank.

• Use Windows Authentication - check if security is to be handled by Windows. The current user login needs to be set up as an external user. If unchecked, specify user name and password.

• Supports Identity/AutoIncrement - uncheck.

• Supports Sequences - check.

• Use Client Cursors - check; the OLE DB provider does not support server cursors.

• User - the database user name or blank if anonymous.

• Password - the database user password or blank if none needed.

Note that you need to install the Oracle Client software and the SQL*Net drivers and configure them properly before attempting to connect. Use the ODBC option to test the connection first.

For Access/Jet databases, specify:

• Provider - Microsoft.Jet.OLEDB.X.XX where X.XX is the Jet version, e.g. 4.0, 3.51, etc.

• Server - leave blank.

• Database - file name of the database.

• Driver - leave blank.

• Use Windows Authentication - leave unchecked.

• Supports Identity/AutoIncrement - check.

• Supports Sequences - uncheck.

• Use Client Cursors - uncheck.

• User - the database user name or blank if anonymous.

• Password - the database user password or blank if none needed.

NB. Some client software may overwrite the OLE DB drivers or other libraries. You can try reinstalling the latest version of MDAC afterwards.


Benchmarking Status
Статус тестирования

Данное окно сообщает вам, что происходит тестирования вашей системы программой SiSoftware Sandra и не стоит ей мешать. В противном случае результаты тестирования будут ниже реальных.

НЕ:

• Нажимайте на клавиши

• Перемещайте мышь и не нажимайте на клавиши

• Запускайте другие процессы (проигрывание MIDI/Wave/Video, перекачку данных из Internet, сетевой обмен, и .т.п.)

Пожалуйста, дождитесь окончания теста. Большинство из них занимают менее 1 минуты, и нет тестов продолжительностью более 5 минут.


Creating Report Status
Статус создания рапорта

В данном окне вы можете увидеть текущий статус создания рапорта:

• Тип рапорта и устройства

• Статус создания рапорта

• Текущий модуль

• Предупреждения при создании рапорта

• Процент выполнения

• В любое время вы можете выбрать Отмена для отмены создания рапорта.

• Данный модуль помогает вам понять работает ли Sandra или же произошел сбой.

• Если выполняется анимация, то не беспокойтесь, процесс создания рапорта может занять до 10 минут: Если же вы включи в рапорт все модули (особенно модуль тестирования диска), то процесс создания рапорта может занять более 10 минут.


Tip of the Day
Совет дня

В данном окне вы можете увидеть совет дня.

• Выберите Следующий Совет для перехода к следующему совету.

• Выберите Закрыть для закрытия окна.

• Отключите Показывать советы при запуске если вы не хотите, чтобы окно Совет дня появлялось при каждом запуске программы.


Registered SiSoftware Sandra Required
Требуется регистрация SiSoftware Sandra

Извените, но этот модуль доступен только в зарегистрированной версии Sandra, в Professional или Enterprise. Для запуска этого модуля вам необходимо купить одну из этих версий.

Вы можете удалить модуль (нажмите DEL или щелкните правой кнопкой мышки и выберите Удалить). Это не рекламная информация, просто сведения о том, что этот модуль может быть отключен.

Для более подробной информации о покупки версий Professional или Enterprise, смотрите раздел Покупка.

NB. Некоторые модули могут быть доступны в расширенной условно бесплатной версии, aka Advanced.


Burn-in Wizard
Мастер стресс-тестирования

Данный мастер поможет вам запустить любой тест или стресс-тест (или группу из них) и выполнять указанное количество времени для проверки стабильности работы системы.

Хотя обычные тесты и не предназначены для стресс-тестирования, они предназначены для проверки работоспособности компонентов, загружая CPU, чипсет, память или дисковые устройства. Мастер стресс тестирования запускает их в режиме проверки (если возможно), затем выводит обобщенные результаты.

Модули стресс-тестирования предназначены для проверки стабильности работы компонентов, выполняя различные ресурсоемкие операции. Вследствие этого температура компонента может превысить допустимые пределы.

Внимание: Мастер стресс-тестирования специально перегружает компоненты. Таким образом, проявляются любые ошибки. Не стоит запускать этот мастер без необходимости.

Ярлык

Клавиши:	CTRL+B


Burn-in Wizard - Step 2
Мастер стресс-тестирования – шаг 2

Здесь вы можете задать некоторые настройки, которые будут учитываться при тестировании:

• Повторения – количество повторений каждого теста.

• Непрерывность – непрерывное выполнение тестов.

• Низкий приоритет – выполнение тестов с низким приоритетом важности, необходимо при их фоновом выполнении.

• Наблюдение за состоянием системы – контролировать изменение температуры, питания, оборотов системы охлаждения, и т.п.

• Прекратить при перегреве/сбое – прекращать ли выполнение тестов при перегреве, сбое системы.


Burn-in Wizard - Step 3
Мастер стресс-тестирования – шаг 3

Здесь вы можете указать уровень использования процессора, если не хотите, чтобы он использовался на 100%. Это важно при использовании нестабильных процессоров, так как это может привести к их перегреву.

Вы можете выбрать для тестирования некоторые из процессоров, если не хотите тестировать их всех. Конечно, для тестирования нескольких процессоров вам необходима мультипроцессорная система с мультипроцессорной операционной системой.


Burn-in Wizard - Step 4
Мастер стресс-тестирования – шаг 4

Это всего лишь предупреждение и подтверждение того, что вы понимаете то, что происходит. Нажмите OK.


Performance Tune-Up Wizard
Мастер повышения производительности

Данный мастер выполняет все тесты и обобщает советы, ошибки и предупреждения в единый список.

Это удобный путь получения подробной информации о вашей системе, не запуская каждого модуля. Учтите, что для выполнения всех тестов потребуется определенное время.

Советы

Для более подробной информации о советах смотрите следующие модули:

Советы (Производительность) List

Ярлык

Клавиши:	CTRL+P


Web-Update Wizard
Мастер Интернет обновления

Данный мастер поможет вам производить своевременное обновление Sandra. Используя модемное или кабельное соединение он подключается к серверу обновления и производит поиск новых элементов программы. Данные обновления бесплатны.

Рекомендуется запускать этот мастер ежемесячно Не забудьте об этом!

Щелкните здесь [image] для открытия более подробной информации о скачивании обновлений.


Registration Wizard
Мастер регистрации

Данный мастер зарегистрирует или активирует данную программу.


Combined Performance Index Wizard
Мастер индекса полной производительности

Данный мастер поможет вам быстро сравнить все индексы производительности (т.е. результаты тестов) вашей системы с эталонными тестами.

Все это осуществляется путем выполнения всех эталонных тестов и отображения результатов, используя матрицу сходимости (в настоящее время шестиугольник). Данный тест позволяет вам быстро оценить производительности системы и все ее слабые места, нуждающиеся в обновлении.

Все просто:

• Подкладка матрицы (т.е. синий шестиугольник) показывает производительность эталонной системы.

• Обложка матрицы (т.е. красный шестиугольник) — это ваша система.

• Если синяя матрица шире чем красная, то ваша система слабее эталонной

• Если же красная матрица скрывает синюю, то ваша система мощнее выбранного образца.

Ярлык

Клавишы:	Ctrl+W


Delete Module(s)
Удаление Модуля(лей)

Удалите выбранные модули. Данная операция удалит выбранные модули с экрана и выгрузит их из памяти. Учтите, что мастера удалить невозможно.

Чтобы вновь добавить модуль, используйте Мастер добавления нового модуля.

Ярлык

Клавиши:	Del


Справка недоступна

Для данного сообщения не никакой справочной информации.


Справка недоступна

Для данного сообщения не никакой справочной информации.


Reset All Sandra Options
Обнуление всех опций Sandra

Если вы вносили изменения в опции программы или производили с ними иные изменения, то вы можете произойти возврат к стандартным настройкам:

• Щелкните тут [image] для запуска Редактора Реестра

• Выберите HKEY_USERS

• Выберите .Default

• Выберите Software

• Выберите SiSoftware

• Щелкните правой кнопкой мыши на Sandra и затем выберите Удалить

• Ответьте Да

• Закройте Редактор Реестра


Reset the Module List
Обнуление списка модулей

Если вы вносили изменения в список модулей (меняли значки местами и т.п.) или производили с ними иные изменения, то вы можете произойти возврат к стандартным настройкам:

• Щелкните тут [image] для запуска Редактора Реестра

• Выберите HKEY_USERS

• Выберите .Default

• Выберите Software

• Выберите SiSoftware

• Выберите Sandra

• Щелкните правой кнопкой мыши на Modules и затем выберите Удалить

• Ответьте Да

• Закройте Редактор Реестра


The VideoCD Benchmark
Тестирование VideoCD

Данный тест отличается от обычного теста диска с данными. Все дело в том, что данный тип данных кодируется по-другому и драйвер привода CD-ROM обрабатывает их соответственно. Доступ к диску оптимизирован для последовательного чтения и выбора информации с упреждением при минимальной буферизации.

Если вы хотите проверить производительность VideoCD своего привода CD-ROM, то запустите этот тест. Если тестироваться будет диск с данными, то результат теста может быть неточным. Вообще использование драйверов и приводов, рассчитанных на диски с данными, может вызвать значительное снижение производительности при просмотре дисков VideoCD.

Для получения объективных результатов тестирования рекомендуется использовать VideoCD объемом 600MB+. При использовании дисков отличного объема результаты экстраполируются для диска объемом 600MB.


The Data CD Benchmark
Тестирование CD с информацией

Данный тест отличается от теста VideoCD. Осуществляется оптимизация доступа к диску аналогично hdd, т.е. используется основная буферизация и случайный доступ. Если же для тестирования используется диск, содержащий файлы MPEG, MOV или AVI, производительность будет значительно ниже, чем при тесте VideoCD.

Для получения объективных результатов тестирования рекомендуется использовать диски с файлами объемом 600MB+. При использовании дисков отличного объема результаты экстраполируются для диска объемом 600MB.

Рекомендованные CD для тестирования:

• Ziff-Davis PC Benchmarks CD-ROM - рекомендован

• Microsoft VC++ 4.0 или более поздний

• Microsoft Visual Basic 4.0 или более поздний


List of Acronyms
Список сокращений

3DNow!	Multi-Media Extensions (AMD)
AC	Alternating Current
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
ACR	Advanced Communications Riser
AE	Applications Engineer
AFS	Andrew File System
AGP	Accelerated Graphics Port
AI	Artificial Intelligence
ALU	Arithmetic-Logic Unit
AM	Amplitude Modulated
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.
AMD	Air Moving Device (aka fan)
AMI	American Megatrends Inc.
AMR	Audio Modem Riser
ANSI	American National Standards Institute
APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller
APM	Advanced Power Management
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIC	Application Specific Integrated Circuit
ASPI	Advanced SCSI Programming Interface
AT	Advanced Technology
ATA	AT bus Attachment
ATAPI	ATA Packet Interface
ATDM	Asynchronous Time Division Multiplexing
ATM	Asynchronous Transfer Mode
ATX	AT eXtended
AUI	Attached Unit Interface
BBS	Bulletin Board System
BCC	Block Check Character
BCD	Binary Coded Decimal
BE	Back End
BEDO	Burst EDO
BiCMOS	Bipolar Complementary Metal-Oxide Semiconductor
BIOS	Basic Input / Output System
BMB	Baseboard Management Bus
BNC	Bayonet Nut Connector
BPS/bps	Bytes/bits Per Second
BSC	Binary Synchronous Communications
BSD	Berkeley Standard Distribution
BTU	British Thermal Units
CAD	Computer Aided Design
CAM	Computer Aided Manufacturing
CAM	Content Addressable Memory
CAM	Common Access Method
CAS	Column Address Strobe
CBX	Common Branch eXtender
CCD	Charge Coupled Device
CCITT	Consultative Committee of International Telephony and Telegraphy
CD	Carrier Detect
CDDI	Copper Distributed Data Interface
CDROM	Compact Disk Read Only Memory
CGA	Colour Graphics Adapter
CHS	Cylinder Head Sector
CISC	Complex Instruction-Set Computer
CLA	Carry Look-ahead Adder
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CODEC
CP/M	Control Program / Monitor
CPI	Clocks Per Instruction
CQFP	Ceramic Quad Flat Pack
CNR	Communications and Network Riser
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclical Redundancy Check
CRIMM	Continuity RIMM
CRQ	Command Response Queue
CRT	Cathode Ray Tube
CS	Chip Select
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple-Access /with Collision Detect
CSR	Command Status Register
CST	Container Security Breach (aka door open)
CTS	Clear To Send
DAT	Digital Audio Tape
DBI	Dynamic Bus Inversion
DC	Direct Current
DCD	Data Carrier Detect
DCE	Data Circuit-terminating Equipment
DD	Double Density
DDC	Display Data Channel
DDR	Double Data Rate
DEC	Digital Equipment Corporation
DES	Data Encryption Standard
DID	Direct Inward Dial
DIMM	Dual Inline Memory Module
DIN	Deutsche Industrie Norm (German)
DIP	Dual-In-line Package
DIS	Draft International Standard
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DOS	Disk Operating System
DRM	Dual Retention Mechanism
DP	Dual Processor
DPE	Data Parity Error
DPSK	Differential Phase Shift Keying
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRDOS	Digital Research Disk Operating System
DS	Double Sided
DSP	Digital Signal Processor
DSR	Data Set Ready
DTC	Data Terminal Controller
DTE	Data Terminating Equipment
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency
DTR	Data Terminal Ready
EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
EC	Error Check
ECC	Error Check and Correction
ECL	Emitter-Coupled Logic
ECO	Engineering Change Order
ECP	Enhanced Communication Port
ECP	Extended Capabilities Port
ECU	EISA Configuration Utility
EDO	Extended Data Out RAM
EDPT	Enhanced Disk Parameter Table
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
EGA	Enhanced Graphics Adapter
EIA	Electronic Industries Association
EIDE	Enhanced Integrated Device Electronics
EISA	Enhanced Industry Standard Architecture
EMC	Electro-Magnetic Compatibility
EMI	Electro-Magnetic Interference
EMF	Electro-Magnetic Force
EMS	Expanded Memory Specification
EOF	End Of File
EOL	End Of Line
EOS	Electrical Over Stress
EPP	Enhanced Parallel Port
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory
ESCD	Extended System Configuration Data
ESD	Electro-Static Discharge
ESDI	Enhanced Small Devices Interface
FAT	File Allocation Table
FCC	Federal Communications Commission
FDD	Fixed / Floppy Disk Drive
FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FDM	Frequency Division Multiplexing
FDX	Full-Duplex Transmission
FE	Front End
FEP	Front End Processor
FF	Form Feed
FIFO	First-In First-Out
FILO	First-In Last-Out
FM	Frequency Modulation
FPGA	Field Programmable Gate Array
FPM	Fast Page Mode RAM
FPU	Floating Point Unit
FRC	Functional Redundancy Checking
FRU	Field-Replaceable Unit
FSB	Front Side Bus
FSF	Free Software Foundation
FSK	Frequency Shifty Keying
FTP	File Transfer Program
GAS	Gallium Arsenide
GFLOPS	Billions of FLOating Point Operations Per Second (GigaFlops)
GNU	Gnu's Not UNIX
GUI	Graphical User Interface
HD	High Density / Hard Disk
HDD	Hard Disk Drive
HDX	Half-Duplex Transmission
HFS	Hierarchical File System
HPFS	High Performance File System
HS	Helical Scan
I/O	Input / Output
IBM	International Business Machines Corporation
I2C	Intelligent Controller
IB	InBound
IC	Integrated Circuit
IDC	Insulation Displacement Connector
IDE	Integrated Device Electronics
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IMP	Interface Message Processor
IOAPIC	Input Output Advanced PIC
IPC	Inter Process Communication
IPX	Inter network Packet eXchange
IR	Infra-Red
IRQ	Interrupt ReQuest
ISA	Industry Standard Architecture
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISO	International Standards Organisation
JFS	Journalised File System
KNI	Katmai New Instructions
kVA	KiloVolt-Amps
LAN	Local Area Network
LBA	Linear Block Array / Addressing
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
LF	Line Feed
LIM	Lotus/Intel/Microsoft's Expanded Memory Manager (EMS)
LRU	Least-Recently Used
LSB/lsb	Least Significant Byte/bit
LSI	Large Scale Integration
LUN	Logical Unit Number
MAN	Metropolitan Area Network
MB/Mb	Mega Bytes/bits
MBR	Master Boot Record
MCA	Micro Channel Architecture
MCGA	Multi-Colour Graphics Array
MCH	Memory Controller Hub
MCM	Multi-Chip Module
MDRAM	Multi-bank RAM
MFLOPS	Millions of FLOating Point Operations per Second (MegaFlops)
MFM	Modified Frequency Modulated
MHz	MegaHertz
MICR	Magnetic Ink Character Recognition
MIDI	Musical Instrument Data Interface
MIMD	Multiple-Instruction Multiple-Data
MIPS	Millions of Instructions per Second
MISD	Multiple-Instruction Single Data
MMU	Memory Management Unit
MMX	Multi-Media Extensions
MNP	Microcom Network Protocol
MODEM	MOdulator / DEModulator
MOPS	Millions of Operations Per Second
MOS	Metal-Oxide Semiconductor
MP	Multi-Processor
MPP	Massively Parallel Processor
MPS	Multi-Processor System
MPT	Memory Protocol Translator
MSB/msb	Most Significant Byte/bit
MSDOS	Microsoft's Disk Operating System
MSI	Medium Scale Integration
MTBF	Mean Time Between Failure
MTH	Memory Translator Hub
N/C	No-Connect
NBS	National Bureau of Standards
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
NFS	Network File System
NFU	Not-Frequently Used
NIC	Network Interface Card
NMI	Non-Maskable Interrupt
NMOS	Negatively doped Metal-Oxide Semiconductor
NOP	No OPeration
NRU	Not-Recently Used
NSF	National Science Foundation
NVRAM	NonVolatile Random Access Memory
OAP	Outside Awareness Panel (aka window)
OB	OutBound
OCR	Optical Character Recognition
ODI	Open Datalink Interface
OEM	Original Equipment Manufacturer
OS	Operating System
OSF	Open Software Foundation
OSI	Open Systems Interconnect
PAC	PCI AGP Controller
PAL/PLA	Programmable Array Logic / Logic Array
PB	Push Button
PBX	Private Branch eXtender
PC	Personal Computer, Program Counter
PCB	Printed Circuit Board
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCM	Pulse Code Modulation
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association
PE	Processor Element
PFF	Page Fault Frequency
PGA	Professional Graphics Array
PGA	Pin Grid Array
PIC	Programmable Interrupt Controller
PIO	Programmed Input / Output
PIROM	Processor Information ROM
PLCC	Plastic Leaded Chip Carrier
PLL	Phase Locked Loop
PM	Preventive Maintenance
PMOS	Positively doped Metal-Oxide Semiconductor
PnP	Plug-and-Play
POST	Power On Self Test
PPP	Point-to-Point Protocol
PQFP	Plastic Quad Flat Pack
PROM	Programmable Read Only Memory
PSIPC	PCI Super I/O Integrated Peripheral Controller
PSTN	Public Switched Telephone Network
PTE	Page Table Entry
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QFP	Quad Flat Pack
QIC	Quarter Inch Cartridge
RAID	Redundant Arrays of Inexpensive Disks
RAM	Random Access Memory
RAMDAC	Random Access Memory Digital to Analogue Converter
RAS	Row Address Strobe
RCA	Radio Corporation of America
RCC	Routing Control Centre
RDRAM	Rambus DRAM
RFC	Request For Comments
RFI	Radio Frequency Interference
RI	Ring Indicator
RIMM	Rambus Inline Memory Module
RISC	Reduced Instruction-Set Computer
RLL	Run Length Limited
RMS	Root Mean Squared
RMW	Read Modify Write
ROM	Read Only Memory
RPC	Remote Procedure Call
RPM	Rotations Per Minute
RTC	Real Time Clock
RTS	Request To Send
SAM	Sequential Access Memory
SASI	Shugart Associates Standard Interface
SCI	Special Circumstance Instructions
SCSI	Small Computer Systems Interface
SD	Single Density
SDLC	Synchronous Data Link Control
SDRAM	Synchronous Dynamic RAM
SDRAM DDR II	Double Data Rate SDRAM
SDRAM BDDR II	Bi-Directional Strobed DDR SDRAM
SE	Systems Engineer
SEC	Single Edge Contact
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SFF	Small Form Factor
SGRAM	Synchronous Graphics RAM
SIMD	Single-Instruction Multiple-Data
SIMM	Single Inline Memory Module
SIPP	Single Inline Pinned Package
SISD	Single-Instruction Single-Data
SLIP	Serial Line Internet Protocol
SMBUS	System Management Bus
SMD	Surface Mount Device
SMI	System Management Interrupt
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMT	Surface Mount Technology
SMT	Symmetric Multi-Threading
SNA	System Network Architecture
SNR	Signal to Noise Ratio
SO/SOL	Small Out Line
SOIC	Small Outline Integrated Circuit
SPDIF	Serial Data Interface
SPOOL	Simultaneous Peripheral Operation On Line
SPT	Sectors Per Track
SPU	Single Processor Unit
SRAM	Static Random Access Memory
SS	Single Sided
SSE	Streaming SIMD Extensions
SSE2	Streaming SIMD Extensions 2
STDM	Synchronous Time Division Multiplexing
STN	Super Twisted Nematic
STR	Suspend To RAM
STU	Streaming Tape Unit
SVGA	Super Video Graphics Array
TCM	Trellis Code Modulation
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TDM	Time Division Multiplexing
TI	Texas Instruments
TIA	Telecomm. Industry Association
TLB	Translation-Lookaside Buffer
TPI	Tracks Per Inch
TRANSISTOR	TRANSformer resISTOR
TSR	Terminate and Stay Resident
TTL	Transistor-Transistor Logic
TUV	Technischer Ueberwachuags Verein (German)
UAE	Unrecoverable Application Error
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UDP	User Datagram Protocol
UMB	Upper Memory Block
UPS	Un-interruptible Power Supply
USB	Universal Serial Bus
USL	UNIX System Labs
UUCP	UNIX to UNIX Copy Program
VBE	Video BIOS Extensions
VCR	Video Cassette Recorder
VESA	Video Enhanced Standards Association
VID	Voltage ID
VGA	Video Graphics Array
VLB	VESA Local Bus
VLIW	Very Long Instruction Word
VLSI	Very Large Scale Integration
VM	Virtual Memory
VME	Versa Module Euro-card
VRAM	Video Random Access Memory
VRT	Voltage Reduction Technology
VTR	Video Tape Recorder
WAN	Wide Area Network
WATS	Wide Area Telephone Service
WD	Western Digital
WORM	Write Once - Read-Many
WOL	Wake-up On LAN
WRAM	Window Random Access Memory
WS	Wait State
XGA	eXtended Graphics Array
XMS	Extended Memory Specification
XOR	Exclusive-OR
XT	eXtended Technology
ZIF	Zero Insertion Force

Примечание: Некоторые из сокращений объясняются в других местах...


toolbar
Панель инструментов

Панель управления находится вверху окна, но ниже меню. Панель управления обеспечивает быстрый доступ к часто используемым компонентам приложения.

Для минимизации панели управления, выберите панелт управления в меню Вид (ALT, V, T).


status bar
Панель статуса

Панель статуса находится внизу приложения.  Для вызова или отмены панели статуса, используйте опцию Панель Статуса в меню Вид.

Левая область строки состояния описывает возможные действия пунктов меню. Данная область показывает сообщения/советы, с описаниями действия кнопок панели. Если после прочтения описания вы передумали выполнять данную команду, то вам следует просто отвести указатель мыши в сторону от кнопки.

В правой части панели статуса находятся индикаторы нажатых кнопок.


Закрыть

Используйте эту команду для закрытия текущего окна.

Двойной щелчок по области управления окна производит тоже действие.

Замечание: Если для одного документа открыто несколько окон, команда закрыть закроет только одно окно за один раз.  Вы можете закрыть все окна сразу выбрав пункт Закрыть в меню Файл.

Ярлыки

Клавиатура: 	CTRL+F4 закрывает окно документа

ALT+F4 закрывает окно приложения


Восстановить

Используйте данную команду для возврата предыдущего размера окну, которое было минимизировано или развернуто на весь экран.


Переключатель команд

Используйте эту команду для просмотра списка выполняемых приложений. Используйте Список Задач для переключения к другому приложению или завершения работы с ним.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+ESC

Опции диалогового окна

При использовании команды Переключиться к, вы увидите диалоговое окно со следующим набором команд:

Список задач

Выберите приложения для переключения или закрытия.

Переключиться к

Открывает требуемое приложение.

Завершить задачу

Закрывает требуемое приложение.

Отменить

Отменяет вызов списка задач.

Расположить каскадом

Располагает окна приложений одно поверх другого, так чтобы можно было увидеть заголовки всех окон. Данная команда не действует на минимизированные приложения.

Расположить на рабочем столе

Распределяет поверхность рабочего стола сразу между всеми приложениями. Данная команда не действует на минимизированные приложения

Упорядочить иконки

Выравнивает иконки всех свернутых приложений.


Help Using Help Command
Контекстная команда справки

Используйте контекстную команду справки, для получения справки по некоторой части программы. При нажатии кнопки Toolbar's Context Help, указатель изменится на стрелку или вопросительный знак.

Щелкните в любом месте окна приложения, например на другой кнопке панели. Возникнет окно со справкой по данному элементу.

Ярлык

Клавиатура:	SHIFT+F1


Back Step
Назад

Переход к предыдущему модулю в мастере.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+B


Next Step
Вперед

Переход к следующему модулю в мастере.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+N


Set All
Выбрать все

Выделить все элементы (модули/опции/и. т.п.).

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+A


Clear All
Стереть все

Отмена выделения для всех сделанных выборов (модулей/опций/и т.п.).

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+C


Refresh or Update
Обновление

Обновить текущую информацию.

Обновляется информация в списке модулей. Модули тестирования перезапускаются. В модулях диагностики также происходит перезапуск.

Ярлык

Клавиатура:	F5


Save Results
Сохранить результаты

Сохраняет результаты тестирования в базу данных пользователя. Конечно, данная функция будет работать, только если предварительно был выполнен сам тест.

Результаты маркируются именем системы, текущей датой и временем. Что позволит без труда отличить их от других даже через значительный промежуток времени.

Если результаты тестирования системы пользователя не существуют, на экран автоматически будут выведены наиболее свежие результаты.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+S


Switch Results
Изменить результаты теста

Изменение результатов теста с рекомендованных на установленные пользователем. Тип вывода результатов можно выбрать в выпадающем меню.

Обычно данная функция применима, только если вы предварительно сохранили результаты тестирования.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+W


Copy Data to Clipboard
Скопировать информация в буфер обмена

Копирует выделенную информацию в буфер обмена. Информация копируется в текстовом режиме, идентичном формату рапорта.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+C


Switch Graph Type
Переключение в графический режим

Переход к графическому режиму от обычного возможен лишь в некоторых специальных модулях. Этот режим можно выбрать в выпадающем меню.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+G


The Title Bar
Заголовок

Располагается вверху окна. Содержит название документа.

Для перетаскивания окна перемещайте область его заголовка.

?????????: Вы можете также перемещать диалоговые окна, перемещая их области заголовка.


Полосы прокрутки

Отображаются справа и внизу документа. Текущее положение полос прокрутки указывает ваше вертикальное и горизонтальное расположение в документе. Также для перемещения в окне вы можете использовать мышь.


System Size Command
Изменить размер

Используйте эту команду для изменения размера окна.

Замечание: Данная команда недоступна при «развернутом» окне.

Ярлык

Мышь:	Изменяйте размер окна путем растягивания границ мышью.


System Move Command
Переместить

Используйте эту команду для перемещения окна.

Замечание: Данная команда недоступна при «развернутом» окне.

Ярлык

Клавиатура:	CTRL+F7


System Minimize Command
Свернуть

Используйте эту команду для минимизации текущего окна.

Ярлык

Мышь:	Щелкните по иконке Свернуть.

Клавиатура:	ALT+F9


System Maximize Command
Развернуть

Используйте эту команду для разворота окна на все свободное пространство.

Ярлык

Мышь:	Щелкните по иконке Расширить; или дважды щелкните по заголовку окна.

Клавиатура:	CTRL+F10


Добавления в MAX3


Internet Connection Benchmark
Тест соединения с Internet

Данный тест проверяет полную пропускную способность канала соединения с Internet.

• Ключ командной строки: InetConnBench

• Поддержка OS (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка OS (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка OS (Win64): Windows XP/2003

Объяснения

Шлюз / Маршрутизатор – При старте тест пытается определить первичный шлюз/маршрутизатор вашего провайдера. Данный способ тестирования должен работать в большинстве сетей, за исключением сетей, где канал подключения к Internet находится в конце цепочки VPN.

ADSL / Ассиметричное подключение – Учтите, что будет подсчитано лишь среднее значение скорости передачи и приема информации.

Задержка – Средняя задержка сигнала при прохождении по линии, обычно определяется цикличным повторением операции ping на шлюзе/маршрутизаторе.

Потери пакетов - При тестировании качества канала связи с Internet производится подсчитывание всех неизвестных возвращающихся пакетов и процент потери посланных на шлюз/маршрутизатор. Что позволяет оценить качество связи, что очень важно для высокоскоростных линий.

Замечание стресс-теста: Для блокировки возможности возникновения прецедента DOS (Denial of Service) атаки, данный модуль не может выполняться в режиме стресс-теста.

Для более подробной информации смотрите список сокращений.

Подтверждения

Идея - C. Adrian Silasi; поддержка Craig Hart.

Смотрите раздел Acknowledgementsдля более подробной информации.

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность) List


Internet Peerage Benchmark
Тест пропускной способности канала Internet

Данный тест пытается определить пропускную способность канала вашего провайдера (ISP) Internet. Сайты для подключения выбираются случайным образом из списка наиболее популярных. Сам список обновляется с обновление версии базовой программы.

• Ключ командной строки: InetPeerBench

• Поддержка OS (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка OS (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка OS (Win64): Windows XP/2003

Объяснения

Проблемы сайтов – Учитывая, что объем обмениваемой информации между сайтами из списка очень высок, так как они изначально были созданы для взаимодействия с большим количеством пользователей, стартовые страницы загружаются с максимальной скоростью.

Задержка - Средняя задержка сигнала при прохождении по линии, обычно определяется цикличным повторением операции ping для сайтов в сети Internet.

Потеря пакетов - При тестировании пропускной способности канала связи с Internet производится подсчитывание всех неизвестных возвращающихся пакетов и процент потери посланных пакетов на сайты в сети Internet. Что позволяет оценить качество связи, что очень важно для высокоскоростных линий.

Замечание стресс-теста: Для блокировки возможности возникновения прецедента DOS (Denial of Service) атаки, данный модуль не может выполняться в режиме стресс-теста.

Смотрите раздел List of Acronyms для более подробной информации.

Acknowledgements

Идея - Mark Gaffney/Demon Internet; поддержка Craig Hart.

Смотрите раздел Acknowledgementsдля более подробной информации.

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Производительность) List


Совет T5207 – Если вы производите тестирование не Flash устройств, то рекомендуется воспользоваться Тестом файловой системы. Если же нет надежного способа узнать тип физического носителя, то пользователь сам должен выбрать требуемый тест.

Исправление: Данный тест был оптимизирован для переносных носителей (Flash), и выдаст неправильные результаты на других носителях. У денных устройств незначительное время поиска и скорость передачи информации ограничена скоростью интерфейса (например, USB 1.x). Хотя это не касается магнитных накопителей, таких как дисководы, жесткие диски и стримеры.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Предупреждение W5208 – Ошибка удаление тестового файла.

Исправление: Убедитесь, что устройство не защищено от записи.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Совет T5208 - Если вы производите тестирование Flash устройств, то мы рекомендуем использовать тест Removable Storage/Flash Benchmark. Если же нет надежного способа узнать тип физического носителя, то пользователь сам должен выбрать требуемый тест.

Исправление: Данный тест был оптимизирован для магнитных накопителей (дисководы, жесткие диски, и т.п.), где время поиска существенно и более важна скорость передачи, т.е. устройства  непривязаны к интерфейсу. Это не касается Flash накопителей.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Предупреждение W2550 – Чипсет не поддерживает Hyper-Threading, в отличие от установленного процессора.

Исправление: Если вы хотите воспользоваться преимуществом технологии Hyper-Threading вашего процессора, то вам необходимо сменить материнскую плату на новую с поддержкой Hyper-Threading.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Предупреждение W2551 – Чипсет не поддерживает мультипроцессорную систему, в отличие от установленного процессора.

Исправление: Если вы хотите воспользоваться преимуществом мультипроцессорных функций вашего процессора, то вам необходима двух или более процессорная материнская плата.

Важно. Хотя некоторые чипсеты могут работать с MP процессорами, это не рекомендуется.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Предупреждение W2552 – Не обнаружена поддержка NUMA. Многим системам требуется поддержка NUMA для наилучшего взаимодействия BIOS и OS.

Исправление: Первым делом убедитесь, что материнская плата экспортирует таблицу NUMA операционной системе, и что последняя ее поддерживает. Убедитесь, что ваша операционная система поддерживает NUMA (т.е. Windows XP/2003 и более поздние версии) и установлено правильное ядро.

Важно. Поддержка NUMA особенно важна для процессоров со встроенными контроллерами памяти (например, AMD Opteron),. Поскольку память локальна для каждого процессора, очень важно чтобы программы и операционная система корректно распределяли память для каждого из процессоров.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Предупреждение W5407 – Внимание, активирована система отмены оптимизации процессора! Это означает, что был выбран оптимальный код для процессора, который не поддерживает новых функций, но обладает большим потенциалом мощности.

Исправление: Вы можете отключить эту блокировку в модуле Опции.

Важно 1. Хотя некоторые процессоры поддерживают большое количество инструкций, не все процессоры будут работать оптимально, используя набор самых свежих инструкций. Программное обеспечение, которое указывает использовать более старые наборы инструкций, может работать быстрее.

Важно 2. Например, и Intel Pentium M и AMD Athlon 64 поддерживают SSE2. В отличие от Intel Pentium 4, они работают быстрее с набором инструкций SSE. Таким образом, тест использует SSE вместо SSE2, так как это приводит к увеличению производительности.

Для более подробной информации смотрите (FAQ).


Removable Storage/Flash Devices Benchmark
Тест накопителей Flash

Портативные диски обычно занимают мало места, и являются средством переноса информации. Они могут быть подключены к компьютеру напрямую через USB (хотя существует множество альтернативных интерфейсов). Данные устройства очень популярны, так как очень малы и стилизованы под брелки или ручки, которые можно использовать для переноса или резервного хранения документов, шаблонов и других документов. Когда Sandra обращается к таким устройствам, она обращается к двум интегрированным частям — контроллеру памяти и самой микросхеме flash.

Все упомянутые устройства включают тип связи, т.е. тип интерфейса подключения, например [USB 2.0]. Это означает, что тест был произведен на компьютере с USB 2.0.

Результаты теста могут зависеть от множества внешних факторов, таких как стабильность работы USB, типа чипсета и его архитектуры USB hub, и. т. Все эталонные тесты были проведены на системе Intel EHCI USB controller (USB 2.0).

• При тестировании необходимо минимум 16Mb свободного дискового места, хотя оптимальным будет объем в 50Mb.

• Перед началом тестирования сохраните все важную информацию на других носителях.

• Учтите, что если для тестирования требуется определенный интерфейс, то его использование позволит достичь наиболее оптимальных результатов, т.е. если требуется USB 2.0 то необходимо использовать USB 2.0.

• Тест занимает примерно 5 минут на машине класса P6 с 64MB flash устройством.

• Ключ командной строки: FlashBench

• Поддержка OS (Win32): Windows 9X, Me, 2000, XP, 2003

• Поддержка OS (Win32 CE): PocketPC 200X

• Поддержка OS (Win64): Windows XP/2003

Объяснения

Типичная модель тестирования — это проведение файловых операций, таких как запись файла на устройство, его последующее чтение, и удаление.

При тестировании используются файлы четырех объемов 512 байт (минимальный размер информации в кластере), 32kB, 256kB и 2MB.

Производительность чтения: выражается в Операциях в Минуту (т.е. количестве файлов прочитанных за минуту) и соответствующей скорости передачи данных в kB/секунду.

Производительность записи: выражается в Операциях в Минуту (т.е. количестве файлов записанных за минуту) и соответствующей скорости передачи данных в kB/секунду

Производительность удаления: число файлов, удаленных за минуту.

Для каждого из 4 вариантов размера файла рассчитывается Общий Индекс, показатель быстродействия устройства измеряющейся, в Объединенных операциях в секунду.

Общий индекс устройства: Является составным показателем, представляющим полную оценку эффективности, основанную на среднем объединении индексов производительности для четырех различных объемов.

В графическом окне Общий Индекс (ось y) составляет график функции, зависящей от объема файла (ось x). Y ось может быть переключена между линейным и логарифмическим масштабом. Пожалуйста, обратите внимание, что  масштаб оси x нелинеен и несколько искажен для простоты понимания. График предназначен лишь для удобного сравнения результатов.

Для более подробной информации смотрите Drives Information.

Также Questions and Answers.

List of Acronyms.

Acknowledgements

Для более подробной информации смотрите Acknowledgements.

Опции

В данном модуле нет опций для настройки.

Советы

Советы (Оптимизация) List